0 20 40 60 80 100

1

ADC, Tower=08TB02c3 08TB02c3

Entries 5 Mean 11 RMS 6 Underflow 0 Overflow 3 Integral 2 / ndf

2χ 6.512e-13 / -1 Prob 0 Constant 15.82±

8.09e-07 Slope 0.9301±

-1.216e-10

ADC, Tower=08TB02c3

0 20 40 60 80 100

-0.2

-0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 efficiency for ADC, Tower=08TB02c3 08TB02c3

Entries 0 Mean 16 RMS 3.317 Underflow 0 Overflow 0 Integral 0.2727 / ndf

2χ 1.427e-24 / -2 Prob 0 Constant 0.433±

0.25 Mean 2.35e+04 ± 17 Sigma 15.67± 11.5

efficiency for ADC, Tower=08TB02c3