Gain Corrections for Sector 6B 0π

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

-10

0

10

20

30

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TB01mMass_diff_tow[312]

Entries -10894 Mean 0.409 RMS 0.2964 / ndf

2χ 3.813 / 7 Constant 4.079 ± 30.91 Mean 0.00514 ± 0.166 Sigma 0.005479 ± 0.0397

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TB01

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TB02 mMass_diff_tow[313]

Entries -14655 Mean 0.3742 RMS 0.2458 / ndf

2χ 20.72 / 7 Constant 6.068 ± 55.94 Mean 0.003928 ± 0.1833 Sigma 0.00271 ± 0.02826

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TB02

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TB03 mMass_diff_tow[314]

Entries -26634 Mean 0.3222

RMS 0.2586 / ndf

2χ 10.12 / 7 Constant 8.679±

134.3 Mean 0.002144 ± 0.1739 Sigma 0.00188 ± 0.03309

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TB03

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -1

-0.5

0

0.5

1 Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TB04mMass_diff_tow[315]

Entries 0 Mean 0 RMS 0 / ndf

2χ 0 / -3 Constant 1.414 ± 0 Mean 1.414 ± 0 Sigma 1.414 ± 0

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TB04

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -10 0 10 20 30 40 50

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TB05 mMass_diff_tow[316]

Entries -9674 Mean 0.3982 RMS 0.2604

/ ndf

2χ 23.55 / 7 Constant 5.427±

42.15 Mean 0.005543 ± 0.1944 Sigma 0.003544 ± 0.02933

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TB05

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TB06 mMass_diff_tow[317]

Entries -12040 Mean 0.3522 RMS 0.2552 / ndf

2χ 37.57 / 7 Constant 6.2±

50.98 Mean 0.005428 ± 0.1809 Sigma 0.003023 ± 0.0257

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TB06

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -1

-0.5

0

0.5

1 Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TB07mMass_diff_tow[318]

Entries -12 Mean 0 RMS 0 / ndf

2χ 0 / -3 Constant 1.414 ± 0 Mean 1.414 ± 0 Sigma 1.414 ± 0

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TB07

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TB08 mMass_diff_tow[319]

Entries -5908 Mean 0.4424 RMS 0.2601 / ndf

2χ 17.9 / 7

Constant 3.433±

21.05 Mean 0.004969 ± 0.1877 Sigma 0.003534 ± 0.02865

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TB08

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TB09 mMass_diff_tow[320]

Entries -4705 Mean 0.4639 RMS 0.2624 / ndf

2χ 15.9 / 7 Constant 2.984 ± 12.85 Mean 0.0115 ± 0.1908 Sigma 0.008914 ± 0.0367

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TB09

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -5

0

5

10

15 Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TB010mMass_diff_tow[321]

Entries -3346 Mean 0.4644 RMS 0.2483 / ndf

2χ 5.721 / 7 Constant 1.278 ± 5.58 Mean 0.06007 ± 0.2251 Sigma 0.0598 ± 0.0908

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TB010

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TB11mMass_diff_tow[322]

Entries -2618 Mean 0.5237 RMS 0.2506 / ndf

2χ 13.91 / 7 Constant 1.025± 2.24

Mean 0.02932 ± 0.2441 Sigma 0.01315 ± 0.03564

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TB11

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TB12 mMass_diff_tow[323]

Entries -3576 Mean 0.5311 RMS 0.248 / ndf

2χ 11.62 / 7 Constant 1.504±

4.333

Mean 0.02117 ± 0.2184 Sigma 0.00842 ± 0.02879

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TB12

0 2 4 6 8 10 12

Gain corrections (raw)

0

0.5

1

1.5

2

2.5 mCalib_raw[5][1] mCalib_raw[5][1] Entries 12 Mean 6.945 RMS 3.646

2 )_π

Data (M/M 2 )_π

MC (M/M mCalib_raw[5][1]

bin - 1 η 0 2 4 6 8 10 12

Gain corrections

0

0.5

1

1.5

2

2.5 mCalib_cor[5][1] mCalib_cor[5][1] Entries 12 Mean 6.795 RMS 3.765 mCalib_cor[5][1]

Gain Corrections

06TB01: 1.18476284 +/- 0.0733725131 06TB02: 1.15357769 +/- 0.0494362973 06TB03: 0.9718858 +/- 0.0239687245 06TB04: 0 +/- 0 06TB05: 1.095698 +/- 0.0624872781 06TB06: 0.928912938 +/- 0.0557393543 06TB07: 0 +/- 0 06TB08: 1.12690973 +/- 0.0596697219 06TB09: 1.17869949 +/- 0.142177999 06TB10: 1.57504916 +/- 0.840477645 06TB11: 2.04931617 +/- 0.492329627 06TB12: 1.44495666 +/- 0.280159503