Gain Corrections for Sector 6C 0π

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TC01mMass_diff_tow[324]

Entries -12344 Mean 0.3903 RMS 0.2752 / ndf

2χ 19.11 / 7 Constant 5.668±

47.24 Mean 0.004167 ± 0.1684 Sigma 0.003925 ± 0.03274

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TC01

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -20

0

20

40

60

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TC02 mMass_diff_tow[325]

Entries -17547 Mean 0.384 RMS 0.275 / ndf

2χ 11.94 / 7 Constant 5.856 ± 57.64 Mean 0.004092 ± 0.1797 Sigma 0.003838 ± 0.0376

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TC02

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -20

0

20

40

60

80

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TC03 mMass_diff_tow[326]

Entries -13563 Mean 0.3515 RMS 0.2482 / ndf

2χ 20.86 / 7 Constant 6.277±

75.76 Mean 0.002863 ± 0.1847 Sigma 0.00195 ± 0.02997

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TC03

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -20

0

20

40

60

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TC04mMass_diff_tow[327]

Entries -14099 Mean 0.395 RMS 0.2816 / ndf

2χ 20.55 / 7 Constant 6.121 ± 63.47 Mean 0.003864 ± 0.1901 Sigma 0.002633 ± 0.0315

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TC04

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -20

0

20

40

60

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TC05 mMass_diff_tow[328]

Entries -16614 Mean 0.3633 RMS 0.262 / ndf

2χ 25.44 / 7 Constant 6.107±

69.76 Mean 0.003872 ± 0.1877 Sigma 0.00259 ± 0.03426

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TC05

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

-10 0 10 20 30 40 50 Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TC06 mMass_diff_tow[329]

Entries -12810 Mean 0.3995 RMS 0.2566 / ndf

2χ 16.48 / 7 Constant 4.526±

41.79 Mean 0.004891 ± 0.2025 Sigma 0.003405 ± 0.03641

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TC06

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -10 0 10 20 30 40 50 Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TC07mMass_diff_tow[330]

Entries -11470 Mean 0.363 RMS 0.2427 / ndf

2χ 69.03 / 7 Constant 5.168±

45.23 Mean 0.003858 ± 0.1901 Sigma 0.001941 ± 0.02448

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TC07

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -10

0

10

20

30

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TC08 mMass_diff_tow[331]

Entries -7081 Mean 0.4557 RMS 0.2759 / ndf

2χ 9.029 / 7 Constant 3.513±

23.51 Mean 0.005782 ± 0.1946 Sigma 0.004633 ± 0.03512

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TC08

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -1

-0.5

0

0.5

1 Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TC09 mMass_diff_tow[332]

Entries 0 Mean 0 RMS 0 / ndf

2χ 0 / -3 Constant 1.414 ± 0 Mean 1.414 ± 0 Sigma 1.414 ± 0

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TC09

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TC010mMass_diff_tow[333]

Entries -6851 Mean 0.4187 RMS 0.2594 / ndf

2χ 18.42 / 7 Constant 2.593± 19.2 Mean 0.006733 ± 0.1983 Sigma 0.005808 ± 0.04768

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TC010

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TC11mMass_diff_tow[334]

Entries -2091 Mean 0.5825 RMS 0.2438 / ndf

2χ 14.47 / 7 Constant 1.448 ± 3.076 Mean 0.01738 ± 0.2352 Sigma 0.009761 ± 0.0255

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TC11

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

-5

0

5

10

15

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TC12 mMass_diff_tow[335]

Entries -3367 Mean 0.5615 RMS 0.2663 / ndf

2χ 26.71 / 7 Constant 2.197±

7.579 Mean 0.005797 ± 0.1507 Sigma 0.002966 ± 0.01784

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 06TC12

0 2 4 6 8 10 12

Gain corrections (raw)

0

0.5

1

1.5

2

2.5 mCalib_raw[5][2] mCalib_raw[5][2] Entries 12 Mean 6.005 RMS 3.408

2 )_π

Data (M/M 2 )_π

MC (M/M mCalib_raw[5][2]

bin - 1 η 0 2 4 6 8 10 12

Gain corrections

0

0.5

1

1.5

2

2.5 mCalib_cor[5][2] mCalib_cor[5][2] Entries 12 Mean 5.902 RMS 3.52 mCalib_cor[5][2]

Gain Corrections

06TC01: 1.21920121 +/- 0.0603444204 06TC02: 1.10828114 +/- 0.0504779629 06TC03: 1.0966599 +/- 0.0339949839 06TC04: 1.0539571 +/- 0.0428343713 06TC05: 1.02159858 +/- 0.0421525761 06TC06: 1.16393769 +/- 0.0562299117 06TC07: 1.15687287 +/- 0.046968285 06TC08: 1.21197045 +/- 0.0720084831 06TC09: 0 +/- 0 06TC10: 1.22169578 +/- 0.0829637274 06TC11: 1.90215468 +/- 0.281149149 06TC12: 0.688251138 +/- 0.0529359616