Gain Corrections for Sector 7B 0π

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -20

0

20

40

60

80 Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 07TB01mMass_diff_tow[372]

Entries -21945 Mean 0.3726 RMS 0.2634 / ndf

2χ 17.08 / 7 Constant 5.79±

65.38 Mean 0.003743 ± 0.1821 Sigma 0.00346 ± 0.04101

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 07TB01

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -20 0 20 40 60 80 100 Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 07TB02 mMass_diff_tow[373]

Entries -23892 Mean 0.3619 RMS 0.2545 / ndf

2χ 14.05 / 7 Constant 7.397±

89.59 Mean 0.00304 ± 0.1833 Sigma 0.00228 ± 0.03133

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 07TB02

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -20

0

20

40

60

80

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 07TB03 mMass_diff_tow[374]

Entries -18361 Mean 0.3644 RMS 0.2734 / ndf

2χ 14.36 / 7 Constant 6.463± 81.1 Mean 0.003021 ± 0.1861 Sigma 0.002292 ± 0.03466

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 07TB03

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -20 0 20 40 60 80 100

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 07TB04mMass_diff_tow[375]

Entries -21889 Mean 0.3487 RMS 0.2253 / ndf

2χ 32.6 / 7 Constant 7.281±

100.4 Mean 0.002878 ± 0.2047 Sigma 0.001948 ± 0.03279

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 07TB04

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 07TB05 mMass_diff_tow[376]

Entries -24409 Mean 0.3611 RMS 0.246 / ndf

2χ 20.96 / 7 Constant 8.325± 134 Mean 0.002285 ± 0.2034 Sigma 0.001623 ± 0.03283

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 07TB05

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -10

0

10

20

30

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 07TB06 mMass_diff_tow[377]

Entries -7451 Mean 0.3939 RMS 0.264 / ndf

2χ 47.87 / 7 Constant 4.393±

32.81 Mean 0.004462 ± 0.1877 Sigma 0.002095 ± 0.02385

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 07TB06

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -20 -10 0 10

20 30 40

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 07TB07mMass_diff_tow[378]

Entries -10874 Mean 0.4113 RMS 0.2642 / ndf

2χ 15.83 / 7 Constant 4.366±

35.47 Mean 0.004782 ± 0.1948 Sigma 0.003257 ± 0.03234

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 07TB07

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -20 0 20 40 60 80 100 120

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 07TB08 mMass_diff_tow[379]

Entries -21448 Mean 0.3693 RMS 0.2498 / ndf

2χ 62.21 / 7 Constant 7.484±

114.4 Mean 0.002602 ± 0.2083 Sigma 0.001569 ± 0.03101

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 07TB08

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -1

-0.5

0

0.5

1 Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 07TB09 mMass_diff_tow[380]

Entries 0 Mean 0 RMS 0 / ndf

2χ 0 / -3 Constant 1.414 ± 0 Mean 1.414 ± 0 Sigma 1.414 ± 0

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 07TB09

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

-10

0

10

20

30

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 07TB010mMass_diff_tow[381]

Entries -10111 Mean 0.4674 RMS 0.2801 / ndf

2χ 11.62 / 7 Constant 3.59±

28.32 Mean 0.004586 ± 0.1978 Sigma 0.003492 ± 0.03476

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 07TB010

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -10

-5

0

5

10

15

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 07TB11mMass_diff_tow[382]

Entries -5485 Mean 0.5087 RMS 0.2524 / ndf

2χ 31 / 7 Constant 1.995±

9.326 Mean 0.01273 ± 0.2463 Sigma 0.005658 ± 0.03578

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 07TB11

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

-5

0

5

10

15 Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 07TB12 mMass_diff_tow[383]

Entries -5226 Mean 0.5439 RMS 0.2526 / ndf

2χ 15.84 / 7 Constant 1.63±

5.079 Mean 0.01088 ± 0.2009 Sigma 0.0058 ± 0.02763

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 07TB12

0 2 4 6 8 10 12

Gain corrections (raw)

0

0.5

1

1.5

2

2.5 mCalib_raw[6][1] mCalib_raw[6][1] Entries 12 Mean 6.174 RMS 3.528

2 )_π

Data (M/M 2 )_π

MC (M/M mCalib_raw[6][1]

bin - 1 η 0 2 4 6 8 10 12

Gain corrections

0

0.5

1

1.5

2

2.5 mCalib_cor[6][1] mCalib_cor[6][1] Entries 12 Mean 6.055 RMS 3.635 mCalib_cor[6][1]

Gain Corrections

07TB01: 1.42551517 +/- 0.0586032458 07TB02: 1.15316784 +/- 0.0382484794 07TB03: 1.11252999 +/- 0.0361286886 07TB04: 1.22128725 +/- 0.0343516283 07TB05: 1.20000899 +/- 0.026953401 07TB06: 1.00001597 +/- 0.0475412086 07TB07: 1.21498084 +/- 0.0596562587 07TB08: 1.38843238 +/- 0.0346813016 07TB09: 0 +/- 0 07TB10: 1.21534061 +/- 0.0563628748 07TB11: 2.08763671 +/- 0.215710223 07TB12: 1.22279274 +/- 0.132417858