Gain Corrections for Sector 8D 0π

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -10 0 10 20 30 40 50 Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 08TD01mMass_diff_tow[456]

Entries -13490 Mean 0.3865 RMS 0.2859 / ndf

2χ 14.93 / 7 Constant 4.328±

30.33 Mean 0.00567 ± 0.1635 Sigma 0.007646 ± 0.04407

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 08TD01

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -20 -10 0 10 20 30 40 50 Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 08TD02mMass_diff_tow[457]

Entries -20518 Mean 0.4156 RMS 0.2926 / ndf

2χ 144.9 / 7 Constant 3.703±

30.54 Mean 0.007715 ± 0.2274 Sigma 0.003348 ± 0.03889

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 08TD02

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -20 0 20 40 60 80 100 Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 08TD03mMass_diff_tow[458]

Entries -21179 Mean 0.3405 RMS 0.2622 / ndf

2χ 13.07 / 7 Constant 7.019±

84.95 Mean 0.002887 ± 0.1845 Sigma 0.002842 ± 0.03677

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 08TD03

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -1

-0.5

0

0.5

1 Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 08TD04mMass_diff_tow[459]

Entries 0 Mean 0 RMS 0 / ndf

2χ 0 / -3 Constant 1.414 ± 0 Mean 1.414 ± 0 Sigma 1.414 ± 0

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 08TD04

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 08TD05mMass_diff_tow[460]

Entries -8386 Mean 0.3959 RMS 0.2849 / ndf

2χ 11.58 / 7 Constant 3.691±

29.36 Mean 0.005083 ± 0.1941 Sigma 0.00326 ± 0.03445

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 08TD05

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -5

0

5

10

15

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 08TD06mMass_diff_tow[461]

Entries -4945 Mean 0.4498 RMS 0.238 / ndf

2χ 36.15 / 7 Constant 3.26±

13.14 Mean 0.005785 ± 0.2193 Sigma 0.004513 ± 0.02221

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 08TD06

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -10 0 10 20 30 40 50

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 08TD07mMass_diff_tow[462]

Entries -11834 Mean 0.4015 RMS 0.2607 / ndf

2χ 12.5 / 7 Constant 5.756±

37.62 Mean 0.00365 ± 0.1945 Sigma 0.004374 ± 0.02956

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 08TD07

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -1

-0.5

0

0.5

1 Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 08TD08mMass_diff_tow[463]

Entries 0 Mean 0 RMS 0 / ndf

2χ 0 / -3 Constant 1.414 ± 0 Mean 1.414 ± 0 Sigma 1.414 ± 0

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 08TD08

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -1

-0.5

0

0.5

1 Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 08TD09mMass_diff_tow[464]

Entries 0 Mean 0 RMS 0 / ndf

2χ 0 / -3 Constant 1.414 ± 0 Mean 1.414 ± 0 Sigma 1.414 ± 0

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 08TD09

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

-5

0

5

10

15

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 08TD010mMass_diff_tow[465]

Entries -7077 Mean 0.4445 RMS 0.2635 / ndf

2χ 5.345 / 7 Constant 1.911±

10.28 Mean 0.0111 ± 0.2185 Sigma 0.008464 ± 0.05158

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 08TD010

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 08TD11mMass_diff_tow[466]

Entries -1422 Mean 0.6234 RMS 0.257 / ndf

2χ 8.851 / 5 Constant 67.84±

8.426 Mean 0.01188 ± 0.2781 Sigma 0.01884 ± 0.006137

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 08TD11

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 08TD12mMass_diff_tow[467]

Entries -4786 Mean 0.5156 RMS 0.2757 / ndf

2χ 6.838 / 7 Constant 1.294±

5.435 Mean 0.01387 ± 0.1839 Sigma 0.009948 ± 0.04868

Mass spectrum for 2 cluster events w/ high cluster centered on tower 08TD12

0 2 4 6 8 10 12

Gain corrections (raw)

0

0.5

1

1.5

2

2.5 mCalib_raw[7][3] mCalib_raw[7][3] Entries 12 Mean 6.356 RMS 3.732

2 )_π

Data (M/M 2 )_π

MC (M/M mCalib_raw[7][3]

bin - 1 η 0 2 4 6 8 10 12

Gain corrections

0

0.5

1

1.5

2

2.5 mCalib_cor[7][3] mCalib_cor[7][3] Entries 12 Mean 6.23 RMS 3.84 mCalib_cor[7][3]

Gain Corrections

08TD01: 1.1489861 +/- 0.0797119662 08TD02: 1.7744571 +/- 0.120404653 08TD03: 1.09340131 +/- 0.0342289843 08TD04: 0 +/- 0 08TD05: 1.09199893 +/- 0.0572058707 08TD06: 1.36564636 +/- 0.0720378757 08TD07: 1.21167827 +/- 0.0454781465 08TD08: 0 +/- 0 08TD09: 0 +/- 0 08TD10: 1.48301828 +/- 0.150695309 08TD11: 2.66110778 +/- 0.227281243 08TD12: 1.02418017 +/- 0.154463485