Tower radial index

0 100 200 300 400 500 600 700 integral

0

500

1000

1500

2000

2500

3000 )σ 3.5 ± pedestal area (ped h1 Entries 718 Mean 359.3 RMS 208 ± pedestal area (ped

Tower radial index

0 100 200 300 400 500 600 700 position

0

5

10

15

20

25

30 pedestal position h2 Entries 718 Mean 362.9 RMS 217.1 pedestal position

Tower radial index

0 100 200 300 400 500 600 700 σ

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 Sigma of pedestal h3 Entries 718 Mean 353 RMS 206.2

Sigma of pedestal