Tue Oct 26 15:37:42 2004 12 towers for subsector 2TC --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 02TC01, cr/chan=002/032, tube=P02TC01 02TC01

Entries 525

Mean 388.9 RMS 278.4

Underflow 0

ADC for 02TC01, cr/chan=002/032, tube=P02TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC02, cr/chan=002/033, tube=P02TC02 02TC02

Entries 525

Mean 14.33 RMS 1.007

Underflow 0

ADC for 02TC02, cr/chan=002/033, tube=P02TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC03, cr/chan=002/034, tube=P02TC03 02TC03

Entries 525

Mean 22.16 RMS 0.861

Underflow 0

ADC for 02TC03, cr/chan=002/034, tube=P02TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC04, cr/chan=002/096, tube=P02TC04 02TC04

Entries 525

Mean 14.77 RMS 0.9478

Underflow 0

ADC for 02TC04, cr/chan=002/096, tube=P02TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC05, cr/chan=002/097, tube=P02TC05 02TC05

Entries 525

Mean 19.5 RMS 0.9983

Underflow 0

ADC for 02TC05, cr/chan=002/097, tube=P02TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC06, cr/chan=002/098, tube=P02TC06 02TC06

Entries 525

Mean 20.73 RMS 0.8503

Underflow 0

ADC for 02TC06, cr/chan=002/098, tube=P02TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC07, cr/chan=002/099, tube=P02TC07 02TC07

Entries 525

Mean 25.05 RMS 1.146

Underflow 0

ADC for 02TC07, cr/chan=002/099, tube=P02TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC08, cr/chan=002/035, tube=P02TC08 02TC08

Entries 525

Mean 23.84 RMS 0.938

Underflow 0

ADC for 02TC08, cr/chan=002/035, tube=P02TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC09, cr/chan=002/036, tube=P02TC09 02TC09

Entries 525

Mean 18.12 RMS 1.087

Underflow 0

ADC for 02TC09, cr/chan=002/036, tube=P02TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC10, cr/chan=002/037, tube=P02TC10 02TC10

Entries 525

Mean 25.14 RMS 1.224

Underflow 0

ADC for 02TC10, cr/chan=002/037, tube=P02TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC11, cr/chan=002/038, tube=P02TC11 02TC11

Entries 525

Mean 22.94 RMS 1.16

Underflow 0

ADC for 02TC11, cr/chan=002/038, tube=P02TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC12, cr/chan=002/039, tube=P02TC12 02TC12

Entries 525

Mean 20.17 RMS 0.8618

Underflow 0

ADC for 02TC12, cr/chan=002/039, tube=P02TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC01, cr/chan=002/032, tube=P02TC01 02TC01 Entries 531

Mean 16.67 RMS 1.117

Underflow 0

ADC for 02TC01, cr/chan=002/032, tube=P02TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 02TC02, cr/chan=002/033, tube=P02TC02 02TC02 Entries 531

Mean 140.8 RMS 95.99

Underflow 0

ADC for 02TC02, cr/chan=002/033, tube=P02TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC03, cr/chan=002/034, tube=P02TC03 02TC03 Entries 531

Mean 22.22 RMS 0.8489

Underflow 0

ADC for 02TC03, cr/chan=002/034, tube=P02TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC04, cr/chan=002/096, tube=P02TC04 02TC04 Entries 531

Mean 14.74 RMS 0.938

Underflow 0

ADC for 02TC04, cr/chan=002/096, tube=P02TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC05, cr/chan=002/097, tube=P02TC05 02TC05 Entries 531

Mean 19.49 RMS 1.049

Underflow 0

ADC for 02TC05, cr/chan=002/097, tube=P02TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC06, cr/chan=002/098, tube=P02TC06 02TC06 Entries 531

Mean 20.63 RMS 0.79

Underflow 0

ADC for 02TC06, cr/chan=002/098, tube=P02TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC07, cr/chan=002/099, tube=P02TC07 02TC07 Entries 531

Mean 24.94 RMS 1.101

Underflow 0

ADC for 02TC07, cr/chan=002/099, tube=P02TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC08, cr/chan=002/035, tube=P02TC08 02TC08 Entries 531

Mean 23.84 RMS 0.9534

Underflow 0

ADC for 02TC08, cr/chan=002/035, tube=P02TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC09, cr/chan=002/036, tube=P02TC09 02TC09 Entries 531

Mean 18.23 RMS 1.174

Underflow 0

ADC for 02TC09, cr/chan=002/036, tube=P02TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC10, cr/chan=002/037, tube=P02TC10 02TC10 Entries 531

Mean 25.09 RMS 1.23

Underflow 0

ADC for 02TC10, cr/chan=002/037, tube=P02TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC11, cr/chan=002/038, tube=P02TC11 02TC11 Entries 531

Mean 22.99 RMS 1.168

Underflow 0

ADC for 02TC11, cr/chan=002/038, tube=P02TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC12, cr/chan=002/039, tube=P02TC12 02TC12 Entries 531

Mean 20.22 RMS 0.8306

Underflow 0

ADC for 02TC12, cr/chan=002/039, tube=P02TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC01, cr/chan=002/032, tube=P02TC01 02TC01

Entries 525 Mean 16.61

RMS 1.146 Underflow 0

ADC for 02TC01, cr/chan=002/032, tube=P02TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC02, cr/chan=002/033, tube=P02TC02 02TC02

Entries 525 Mean 14.37

RMS 0.9698 Underflow 0

ADC for 02TC02, cr/chan=002/033, tube=P02TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC03, cr/chan=002/034, tube=P02TC03 02TC03

Entries 525 Mean 408

RMS 296.8 Underflow 0

ADC for 02TC03, cr/chan=002/034, tube=P02TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC04, cr/chan=002/096, tube=P02TC04 02TC04

Entries 525 Mean 14.86

RMS 0.9769 Underflow 0

ADC for 02TC04, cr/chan=002/096, tube=P02TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC05, cr/chan=002/097, tube=P02TC05 02TC05

Entries 525 Mean 19.49

RMS 1.047 Underflow 0

ADC for 02TC05, cr/chan=002/097, tube=P02TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC06, cr/chan=002/098, tube=P02TC06 02TC06

Entries 525 Mean 20.68

RMS 0.842 Underflow 0

ADC for 02TC06, cr/chan=002/098, tube=P02TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC07, cr/chan=002/099, tube=P02TC07 02TC07

Entries 525 Mean 25.03

RMS 1.221 Underflow 0

ADC for 02TC07, cr/chan=002/099, tube=P02TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC08, cr/chan=002/035, tube=P02TC08 02TC08

Entries 525 Mean 24.02

RMS 0.953 Underflow 0

ADC for 02TC08, cr/chan=002/035, tube=P02TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC09, cr/chan=002/036, tube=P02TC09 02TC09

Entries 525 Mean 18.11

RMS 1.112 Underflow 0

ADC for 02TC09, cr/chan=002/036, tube=P02TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC10, cr/chan=002/037, tube=P02TC10 02TC10

Entries 525 Mean 25.1

RMS 1.237 Underflow 0

ADC for 02TC10, cr/chan=002/037, tube=P02TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC11, cr/chan=002/038, tube=P02TC11 02TC11

Entries 525 Mean 22.87

RMS 1.172 Underflow 0

ADC for 02TC11, cr/chan=002/038, tube=P02TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC12, cr/chan=002/039, tube=P02TC12 02TC12

Entries 525 Mean 20.21

RMS 0.848 Underflow 0

ADC for 02TC12, cr/chan=002/039, tube=P02TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC01, cr/chan=002/032, tube=P02TC01 02TC01 Entries 531

Mean 16.63 RMS 1.075

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC02, cr/chan=002/033, tube=P02TC02 02TC02 Entries 531

Mean 14.34 RMS 1.022

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC03, cr/chan=002/034, tube=P02TC03 02TC03 Entries 531

Mean 22.21 RMS 0.8946

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC04, cr/chan=002/096, tube=P02TC04 02TC04 Entries 531

Mean 171.5 RMS 122.8

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC05, cr/chan=002/097, tube=P02TC05 02TC05 Entries 531

Mean 19.49 RMS 1.046

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC06, cr/chan=002/098, tube=P02TC06 02TC06 Entries 531

Mean 20.63 RMS 0.7734

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC07, cr/chan=002/099, tube=P02TC07 02TC07 Entries 531

Mean 25.02 RMS 1.109

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC08, cr/chan=002/035, tube=P02TC08 02TC08 Entries 531

Mean 23.88 RMS 0.9609

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC09, cr/chan=002/036, tube=P02TC09 02TC09 Entries 531

Mean 18.18 RMS 1.149

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC10, cr/chan=002/037, tube=P02TC10 02TC10 Entries 531

Mean 25.13 RMS 1.209

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC11, cr/chan=002/038, tube=P02TC11 02TC11 Entries 531

Mean 22.79 RMS 1.162

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC12, cr/chan=002/039, tube=P02TC12 02TC12 Entries 531

Mean 20.19 RMS 0.8705

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC01, cr/chan=002/032, tube=P02TC01 02TC01

Entries 531 Mean 16.51

RMS 1.093 Underflow 0

ADC for 02TC01, cr/chan=002/032, tube=P02TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC02, cr/chan=002/033, tube=P02TC02 02TC02

Entries 531 Mean 14.33

RMS 0.9934 Underflow 0

ADC for 02TC02, cr/chan=002/033, tube=P02TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC03, cr/chan=002/034, tube=P02TC03 02TC03

Entries 531 Mean 22.19

RMS 0.8763 Underflow 0

ADC for 02TC03, cr/chan=002/034, tube=P02TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC04, cr/chan=002/096, tube=P02TC04 02TC04

Entries 531 Mean 14.82

RMS 0.9407 Underflow 0

ADC for 02TC04, cr/chan=002/096, tube=P02TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC05, cr/chan=002/097, tube=P02TC05 02TC05

Entries 531 Mean 485.2

RMS 374 Underflow 0

ADC for 02TC05, cr/chan=002/097, tube=P02TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC06, cr/chan=002/098, tube=P02TC06 02TC06

Entries 531 Mean 20.71

RMS 0.8013 Underflow 0

ADC for 02TC06, cr/chan=002/098, tube=P02TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC07, cr/chan=002/099, tube=P02TC07 02TC07

Entries 531 Mean 25

RMS 1.182 Underflow 0

ADC for 02TC07, cr/chan=002/099, tube=P02TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC08, cr/chan=002/035, tube=P02TC08 02TC08

Entries 531 Mean 23.93

RMS 0.9355 Underflow 0

ADC for 02TC08, cr/chan=002/035, tube=P02TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC09, cr/chan=002/036, tube=P02TC09 02TC09

Entries 531 Mean 18.14

RMS 1.129 Underflow 0

ADC for 02TC09, cr/chan=002/036, tube=P02TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC10, cr/chan=002/037, tube=P02TC10 02TC10

Entries 531 Mean 25.11

RMS 1.305 Underflow 0

ADC for 02TC10, cr/chan=002/037, tube=P02TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC11, cr/chan=002/038, tube=P02TC11 02TC11

Entries 531 Mean 22.84

RMS 1.109 Underflow 0

ADC for 02TC11, cr/chan=002/038, tube=P02TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC12, cr/chan=002/039, tube=P02TC12 02TC12

Entries 531 Mean 20.19

RMS 0.8685 Underflow 0

ADC for 02TC12, cr/chan=002/039, tube=P02TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC01, cr/chan=002/032, tube=P02TC01 02TC01 Entries 525

Mean 16.6 RMS 1.115

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC02, cr/chan=002/033, tube=P02TC02 02TC02 Entries 525

Mean 14.29 RMS 1.026

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC03, cr/chan=002/034, tube=P02TC03 02TC03 Entries 525

Mean 22.23 RMS 0.9172

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC04, cr/chan=002/096, tube=P02TC04 02TC04 Entries 525

Mean 14.95 RMS 0.9571

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC05, cr/chan=002/097, tube=P02TC05 02TC05 Entries 525

Mean 19.72 RMS 1.024

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC06, cr/chan=002/098, tube=P02TC06 02TC06 Entries 525

Mean 533.6 RMS 378.1

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC07, cr/chan=002/099, tube=P02TC07 02TC07 Entries 525

Mean 25.18 RMS 1.128

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC08, cr/chan=002/035, tube=P02TC08 02TC08 Entries 525

Mean 23.86 RMS 0.9268

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC09, cr/chan=002/036, tube=P02TC09 02TC09 Entries 525

Mean 18.12 RMS 1.153

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC10, cr/chan=002/037, tube=P02TC10 02TC10 Entries 525

Mean 25.17 RMS 1.208

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC11, cr/chan=002/038, tube=P02TC11 02TC11 Entries 525

Mean 22.85 RMS 1.111

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC12, cr/chan=002/039, tube=P02TC12 02TC12 Entries 525

Mean 20.13 RMS 0.8626

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC01, cr/chan=002/032, tube=P02TC01 02TC01

Entries 524 Mean 16.54

RMS 1.082 Underflow 0

ADC for 02TC01, cr/chan=002/032, tube=P02TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC02, cr/chan=002/033, tube=P02TC02 02TC02

Entries 524 Mean 14.34

RMS 0.9449 Underflow 0

ADC for 02TC02, cr/chan=002/033, tube=P02TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC03, cr/chan=002/034, tube=P02TC03 02TC03

Entries 524 Mean 22.22

RMS 0.84 Underflow 0

ADC for 02TC03, cr/chan=002/034, tube=P02TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC04, cr/chan=002/096, tube=P02TC04 02TC04

Entries 524 Mean 14.73

RMS 0.9735 Underflow 0

ADC for 02TC04, cr/chan=002/096, tube=P02TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC05, cr/chan=002/097, tube=P02TC05 02TC05

Entries 524 Mean 19.46

RMS 1.032 Underflow 0

ADC for 02TC05, cr/chan=002/097, tube=P02TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC06, cr/chan=002/098, tube=P02TC06 02TC06

Entries 524 Mean 20.68

RMS 0.8065 Underflow 0

ADC for 02TC06, cr/chan=002/098, tube=P02TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 02TC07, cr/chan=002/099, tube=P02TC07 02TC07

Entries 524 Mean 105.8

RMS 60.98 Underflow 0

ADC for 02TC07, cr/chan=002/099, tube=P02TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC08, cr/chan=002/035, tube=P02TC08 02TC08

Entries 524 Mean 23.85

RMS 0.9325 Underflow 0

ADC for 02TC08, cr/chan=002/035, tube=P02TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC09, cr/chan=002/036, tube=P02TC09 02TC09

Entries 524 Mean 18.15

RMS 1.097 Underflow 0

ADC for 02TC09, cr/chan=002/036, tube=P02TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC10, cr/chan=002/037, tube=P02TC10 02TC10

Entries 524 Mean 25.12

RMS 1.207 Underflow 0

ADC for 02TC10, cr/chan=002/037, tube=P02TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC11, cr/chan=002/038, tube=P02TC11 02TC11

Entries 524 Mean 22.86

RMS 1.098 Underflow 0

ADC for 02TC11, cr/chan=002/038, tube=P02TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC12, cr/chan=002/039, tube=P02TC12 02TC12

Entries 524 Mean 20.15

RMS 0.8355 Underflow 0

ADC for 02TC12, cr/chan=002/039, tube=P02TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC01, cr/chan=002/032, tube=P02TC01 02TC01

Entries 531

Mean 16.57 RMS 1.089

Underflow 0

ADC for 02TC01, cr/chan=002/032, tube=P02TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC02, cr/chan=002/033, tube=P02TC02 02TC02

Entries 531

Mean 14.44 RMS 0.9634

Underflow 0

ADC for 02TC02, cr/chan=002/033, tube=P02TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC03, cr/chan=002/034, tube=P02TC03 02TC03

Entries 531

Mean 22.33 RMS 0.8865

Underflow 0

ADC for 02TC03, cr/chan=002/034, tube=P02TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC04, cr/chan=002/096, tube=P02TC04 02TC04

Entries 531

Mean 14.72 RMS 0.9672

Underflow 0

ADC for 02TC04, cr/chan=002/096, tube=P02TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC05, cr/chan=002/097, tube=P02TC05 02TC05

Entries 531

Mean 19.47 RMS 1.053

Underflow 0

ADC for 02TC05, cr/chan=002/097, tube=P02TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC06, cr/chan=002/098, tube=P02TC06 02TC06

Entries 531

Mean 20.7 RMS 0.7751

Underflow 0

ADC for 02TC06, cr/chan=002/098, tube=P02TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC07, cr/chan=002/099, tube=P02TC07 02TC07

Entries 531

Mean 25.03 RMS 1.161

Underflow 0

ADC for 02TC07, cr/chan=002/099, tube=P02TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 02TC08, cr/chan=002/035, tube=P02TC08 02TC08

Entries 531

Mean 577.6 RMS 421.7

Underflow 0

ADC for 02TC08, cr/chan=002/035, tube=P02TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC09, cr/chan=002/036, tube=P02TC09 02TC09

Entries 531

Mean 18.71 RMS 1.152

Underflow 0

ADC for 02TC09, cr/chan=002/036, tube=P02TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC10, cr/chan=002/037, tube=P02TC10 02TC10

Entries 531

Mean 25.15 RMS 1.211

Underflow 0

ADC for 02TC10, cr/chan=002/037, tube=P02TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC11, cr/chan=002/038, tube=P02TC11 02TC11

Entries 531

Mean 22.98 RMS 1.091

Underflow 0

ADC for 02TC11, cr/chan=002/038, tube=P02TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC12, cr/chan=002/039, tube=P02TC12 02TC12

Entries 531

Mean 20.15 RMS 0.8264

Underflow 0

ADC for 02TC12, cr/chan=002/039, tube=P02TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC01, cr/chan=002/032, tube=P02TC01 02TC01 Entries 530

Mean 16.52 RMS 1.154

Underflow 0

ADC for 02TC01, cr/chan=002/032, tube=P02TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC02, cr/chan=002/033, tube=P02TC02 02TC02 Entries 530

Mean 14.27 RMS 0.9928

Underflow 0

ADC for 02TC02, cr/chan=002/033, tube=P02TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC03, cr/chan=002/034, tube=P02TC03 02TC03 Entries 530

Mean 22.17 RMS 0.8931

Underflow 0

ADC for 02TC03, cr/chan=002/034, tube=P02TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC04, cr/chan=002/096, tube=P02TC04 02TC04 Entries 530

Mean 14.7 RMS 0.9655

Underflow 0

ADC for 02TC04, cr/chan=002/096, tube=P02TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC05, cr/chan=002/097, tube=P02TC05 02TC05 Entries 530

Mean 19.37 RMS 1.04

Underflow 0

ADC for 02TC05, cr/chan=002/097, tube=P02TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC06, cr/chan=002/098, tube=P02TC06 02TC06 Entries 530

Mean 20.66 RMS 0.8481

Underflow 0

ADC for 02TC06, cr/chan=002/098, tube=P02TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC07, cr/chan=002/099, tube=P02TC07 02TC07 Entries 530

Mean 24.96 RMS 1.178

Underflow 0

ADC for 02TC07, cr/chan=002/099, tube=P02TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC08, cr/chan=002/035, tube=P02TC08 02TC08 Entries 530

Mean 24.62 RMS 1.125

Underflow 0

ADC for 02TC08, cr/chan=002/035, tube=P02TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 02TC09, cr/chan=002/036, tube=P02TC09 02TC09 Entries 530

Mean 928.2 RMS 712.8

Underflow 0

ADC for 02TC09, cr/chan=002/036, tube=P02TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC10, cr/chan=002/037, tube=P02TC10 02TC10 Entries 530

Mean 25.36 RMS 1.232

Underflow 0

ADC for 02TC10, cr/chan=002/037, tube=P02TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC11, cr/chan=002/038, tube=P02TC11 02TC11 Entries 530

Mean 22.91 RMS 1.171

Underflow 0

ADC for 02TC11, cr/chan=002/038, tube=P02TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC12, cr/chan=002/039, tube=P02TC12 02TC12 Entries 530

Mean 20.13 RMS 0.879

Underflow 0

ADC for 02TC12, cr/chan=002/039, tube=P02TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC01, cr/chan=002/032, tube=P02TC01 02TC01

Entries 531 Mean 16.58

RMS 1.09 Underflow 0

ADC for 02TC01, cr/chan=002/032, tube=P02TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC02, cr/chan=002/033, tube=P02TC02 02TC02

Entries 531 Mean 14.38

RMS 1.037 Underflow 0

ADC for 02TC02, cr/chan=002/033, tube=P02TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC03, cr/chan=002/034, tube=P02TC03 02TC03

Entries 531 Mean 22.15

RMS 0.9239 Underflow 0

ADC for 02TC03, cr/chan=002/034, tube=P02TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC04, cr/chan=002/096, tube=P02TC04 02TC04

Entries 531 Mean 14.83

RMS 0.92 Underflow 0

ADC for 02TC04, cr/chan=002/096, tube=P02TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC05, cr/chan=002/097, tube=P02TC05 02TC05

Entries 531 Mean 19.55

RMS 0.9873 Underflow 0

ADC for 02TC05, cr/chan=002/097, tube=P02TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC06, cr/chan=002/098, tube=P02TC06 02TC06

Entries 531 Mean 20.67

RMS 0.8672 Underflow 0

ADC for 02TC06, cr/chan=002/098, tube=P02TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC07, cr/chan=002/099, tube=P02TC07 02TC07

Entries 531 Mean 25.1

RMS 1.052 Underflow 0

ADC for 02TC07, cr/chan=002/099, tube=P02TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC08, cr/chan=002/035, tube=P02TC08 02TC08

Entries 531 Mean 23.9

RMS 0.9449 Underflow 0

ADC for 02TC08, cr/chan=002/035, tube=P02TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC09, cr/chan=002/036, tube=P02TC09 02TC09

Entries 531 Mean 18.24

RMS 1.087 Underflow 0

ADC for 02TC09, cr/chan=002/036, tube=P02TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 02TC10, cr/chan=002/037, tube=P02TC10 02TC10

Entries 531 Mean 523.1

RMS 394.8 Underflow 0

ADC for 02TC10, cr/chan=002/037, tube=P02TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC11, cr/chan=002/038, tube=P02TC11 02TC11

Entries 531 Mean 22.89

RMS 1.09 Underflow 0

ADC for 02TC11, cr/chan=002/038, tube=P02TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC12, cr/chan=002/039, tube=P02TC12 02TC12

Entries 531 Mean 20.26

RMS 0.7618 Underflow 0

ADC for 02TC12, cr/chan=002/039, tube=P02TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC01, cr/chan=002/032, tube=P02TC01 02TC01 Entries 525

Mean 16.58 RMS 1.223

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC02, cr/chan=002/033, tube=P02TC02 02TC02 Entries 525

Mean 14.37 RMS 1.013

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC03, cr/chan=002/034, tube=P02TC03 02TC03 Entries 525

Mean 22.23 RMS 0.9056

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC04, cr/chan=002/096, tube=P02TC04 02TC04 Entries 525

Mean 14.77 RMS 0.9872

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC05, cr/chan=002/097, tube=P02TC05 02TC05 Entries 525

Mean 19.52 RMS 1.01

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC06, cr/chan=002/098, tube=P02TC06 02TC06 Entries 525

Mean 20.72 RMS 0.8518

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC07, cr/chan=002/099, tube=P02TC07 02TC07 Entries 525

Mean 25.02 RMS 1.185

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC08, cr/chan=002/035, tube=P02TC08 02TC08 Entries 525

Mean 23.94 RMS 0.9384

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC09, cr/chan=002/036, tube=P02TC09 02TC09 Entries 525

Mean 18.21 RMS 1.201

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC10, cr/chan=002/037, tube=P02TC10 02TC10 Entries 525

Mean 25.25 RMS 1.221

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

ADC for 02TC11, cr/chan=002/038, tube=P02TC11 02TC11 Entries 525

Mean 333.2 RMS 228.7

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC12, cr/chan=002/039, tube=P02TC12 02TC12 Entries 525

Mean 20.29 RMS 0.8914

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC01, cr/chan=002/032, tube=P02TC01 02TC01

Entries 525 Mean 16.56

RMS 1.122 Underflow 0

ADC for 02TC01, cr/chan=002/032, tube=P02TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC02, cr/chan=002/033, tube=P02TC02 02TC02

Entries 525 Mean 14.26

RMS 1.008 Underflow 0

ADC for 02TC02, cr/chan=002/033, tube=P02TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC03, cr/chan=002/034, tube=P02TC03 02TC03

Entries 525 Mean 22.21

RMS 0.8835 Underflow 0

ADC for 02TC03, cr/chan=002/034, tube=P02TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC04, cr/chan=002/096, tube=P02TC04 02TC04

Entries 525 Mean 14.78

RMS 0.9292 Underflow 0

ADC for 02TC04, cr/chan=002/096, tube=P02TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC05, cr/chan=002/097, tube=P02TC05 02TC05

Entries 525 Mean 19.43

RMS 0.9724 Underflow 0

ADC for 02TC05, cr/chan=002/097, tube=P02TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC06, cr/chan=002/098, tube=P02TC06 02TC06

Entries 525 Mean 20.64

RMS 0.7984 Underflow 0

ADC for 02TC06, cr/chan=002/098, tube=P02TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC07, cr/chan=002/099, tube=P02TC07 02TC07

Entries 525 Mean 24.94

RMS 1.098 Underflow 0

ADC for 02TC07, cr/chan=002/099, tube=P02TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC08, cr/chan=002/035, tube=P02TC08 02TC08

Entries 525 Mean 23.83

RMS 0.8972 Underflow 0

ADC for 02TC08, cr/chan=002/035, tube=P02TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC09, cr/chan=002/036, tube=P02TC09 02TC09

Entries 525 Mean 18.17

RMS 1.099 Underflow 0

ADC for 02TC09, cr/chan=002/036, tube=P02TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC10, cr/chan=002/037, tube=P02TC10 02TC10

Entries 525 Mean 25.17

RMS 1.165 Underflow 0

ADC for 02TC10, cr/chan=002/037, tube=P02TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TC11, cr/chan=002/038, tube=P02TC11 02TC11

Entries 525 Mean 23

RMS 1.121 Underflow 0

ADC for 02TC11, cr/chan=002/038, tube=P02TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 02TC12, cr/chan=002/039, tube=P02TC12 02TC12

Entries 525 Mean 250.9

RMS 171.2 Underflow 0

ADC for 02TC12, cr/chan=002/039, tube=P02TC12