Tue Oct 26 15:38:11 2004 12 towers for subsector 2TD --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD01, cr/chan=002/040, tube=P02TD01 02TD01

Entries 531

Mean 165.4 RMS 129.1

Underflow 0

ADC for 02TD01, cr/chan=002/040, tube=P02TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD02, cr/chan=002/041, tube=P02TD02 02TD02

Entries 531

Mean 14.17 RMS 0.9315

Underflow 0

ADC for 02TD02, cr/chan=002/041, tube=P02TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD03, cr/chan=002/042, tube=P02TD03 02TD03

Entries 531

Mean 17.05 RMS 0.9193

Underflow 0

ADC for 02TD03, cr/chan=002/042, tube=P02TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD04, cr/chan=002/100, tube=P02TD04 02TD04

Entries 531

Mean 19.17 RMS 1.252

Underflow 0

ADC for 02TD04, cr/chan=002/100, tube=P02TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD05, cr/chan=002/101, tube=P02TD05 02TD05

Entries 531

Mean 19.1 RMS 1.166

Underflow 0

ADC for 02TD05, cr/chan=002/101, tube=P02TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD06, cr/chan=002/102, tube=P02TD06 02TD06

Entries 531

Mean 22.44 RMS 1.129

Underflow 0

ADC for 02TD06, cr/chan=002/102, tube=P02TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD07, cr/chan=002/103, tube=P02TD07 02TD07

Entries 531

Mean 19.76 RMS 1.056

Underflow 0

ADC for 02TD07, cr/chan=002/103, tube=P02TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD08, cr/chan=002/043, tube=P02TD08 02TD08

Entries 531

Mean 22.59 RMS 0.9878

Underflow 0

ADC for 02TD08, cr/chan=002/043, tube=P02TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD09, cr/chan=002/044, tube=P02TD09 02TD09

Entries 531

Mean 18.94 RMS 1.058

Underflow 0

ADC for 02TD09, cr/chan=002/044, tube=P02TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD10, cr/chan=002/045, tube=P02TD10 02TD10

Entries 531

Mean 20.86 RMS 1.038

Underflow 0

ADC for 02TD10, cr/chan=002/045, tube=P02TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD11, cr/chan=002/046, tube=P02TD11 02TD11

Entries 531

Mean 25.92 RMS 0.9139

Underflow 0

ADC for 02TD11, cr/chan=002/046, tube=P02TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD12, cr/chan=002/047, tube=P02TD12 02TD12

Entries 531

Mean 23.72 RMS 0.9429

Underflow 0

ADC for 02TD12, cr/chan=002/047, tube=P02TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD01, cr/chan=002/040, tube=P02TD01 02TD01 Entries 528

Mean 15.66 RMS 1.048

Underflow 0

ADC for 02TD01, cr/chan=002/040, tube=P02TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD02, cr/chan=002/041, tube=P02TD02 02TD02 Entries 528

Mean 233.8 RMS 180.3

Underflow 0

ADC for 02TD02, cr/chan=002/041, tube=P02TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD03, cr/chan=002/042, tube=P02TD03 02TD03 Entries 528

Mean 17.11 RMS 0.8123

Underflow 0

ADC for 02TD03, cr/chan=002/042, tube=P02TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD04, cr/chan=002/100, tube=P02TD04 02TD04 Entries 528

Mean 19.36 RMS 1.252

Underflow 0

ADC for 02TD04, cr/chan=002/100, tube=P02TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD05, cr/chan=002/101, tube=P02TD05 02TD05 Entries 528

Mean 19.11 RMS 1.177

Underflow 0

ADC for 02TD05, cr/chan=002/101, tube=P02TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD06, cr/chan=002/102, tube=P02TD06 02TD06 Entries 528

Mean 22.48 RMS 1.185

Underflow 0

ADC for 02TD06, cr/chan=002/102, tube=P02TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD07, cr/chan=002/103, tube=P02TD07 02TD07 Entries 528

Mean 19.83 RMS 1.117

Underflow 0

ADC for 02TD07, cr/chan=002/103, tube=P02TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD08, cr/chan=002/043, tube=P02TD08 02TD08 Entries 528

Mean 22.61 RMS 0.9865

Underflow 0

ADC for 02TD08, cr/chan=002/043, tube=P02TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD09, cr/chan=002/044, tube=P02TD09 02TD09 Entries 528

Mean 19.01 RMS 1.04

Underflow 0

ADC for 02TD09, cr/chan=002/044, tube=P02TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD10, cr/chan=002/045, tube=P02TD10 02TD10 Entries 528

Mean 20.85 RMS 1.021

Underflow 0

ADC for 02TD10, cr/chan=002/045, tube=P02TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD11, cr/chan=002/046, tube=P02TD11 02TD11 Entries 528

Mean 25.96 RMS 0.8771

Underflow 0

ADC for 02TD11, cr/chan=002/046, tube=P02TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD12, cr/chan=002/047, tube=P02TD12 02TD12 Entries 528

Mean 23.79 RMS 0.931

Underflow 0

ADC for 02TD12, cr/chan=002/047, tube=P02TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD01, cr/chan=002/040, tube=P02TD01 02TD01

Entries 528 Mean 15.61

RMS 1.095 Underflow 0

ADC for 02TD01, cr/chan=002/040, tube=P02TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD02, cr/chan=002/041, tube=P02TD02 02TD02

Entries 528 Mean 14.16

RMS 0.8826 Underflow 0

ADC for 02TD02, cr/chan=002/041, tube=P02TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD03, cr/chan=002/042, tube=P02TD03 02TD03

Entries 528 Mean 183.1

RMS 132.2 Underflow 0

ADC for 02TD03, cr/chan=002/042, tube=P02TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD04, cr/chan=002/100, tube=P02TD04 02TD04

Entries 528 Mean 19.26

RMS 1.214 Underflow 0

ADC for 02TD04, cr/chan=002/100, tube=P02TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD05, cr/chan=002/101, tube=P02TD05 02TD05

Entries 528 Mean 19.12

RMS 1.117 Underflow 0

ADC for 02TD05, cr/chan=002/101, tube=P02TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD06, cr/chan=002/102, tube=P02TD06 02TD06

Entries 528 Mean 22.55

RMS 1.108 Underflow 0

ADC for 02TD06, cr/chan=002/102, tube=P02TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD07, cr/chan=002/103, tube=P02TD07 02TD07

Entries 528 Mean 19.81

RMS 1.045 Underflow 0

ADC for 02TD07, cr/chan=002/103, tube=P02TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD08, cr/chan=002/043, tube=P02TD08 02TD08

Entries 528 Mean 22.53

RMS 0.9708 Underflow 0

ADC for 02TD08, cr/chan=002/043, tube=P02TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD09, cr/chan=002/044, tube=P02TD09 02TD09

Entries 528 Mean 18.99

RMS 1.06 Underflow 0

ADC for 02TD09, cr/chan=002/044, tube=P02TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD10, cr/chan=002/045, tube=P02TD10 02TD10

Entries 528 Mean 20.85

RMS 1.032 Underflow 0

ADC for 02TD10, cr/chan=002/045, tube=P02TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD11, cr/chan=002/046, tube=P02TD11 02TD11

Entries 528 Mean 25.94

RMS 0.8605 Underflow 0

ADC for 02TD11, cr/chan=002/046, tube=P02TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD12, cr/chan=002/047, tube=P02TD12 02TD12

Entries 528 Mean 23.71

RMS 0.9513 Underflow 0

ADC for 02TD12, cr/chan=002/047, tube=P02TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD01, cr/chan=002/040, tube=P02TD01 02TD01 Entries 531

Mean 15.58 RMS 1.11

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD02, cr/chan=002/041, tube=P02TD02 02TD02 Entries 531

Mean 14.1 RMS 0.8907

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD03, cr/chan=002/042, tube=P02TD03 02TD03 Entries 531

Mean 17.09 RMS 0.917

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD04, cr/chan=002/100, tube=P02TD04 02TD04 Entries 531

Mean 441.5 RMS 355.8

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD05, cr/chan=002/101, tube=P02TD05 02TD05 Entries 531

Mean 19.24 RMS 1.128

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD06, cr/chan=002/102, tube=P02TD06 02TD06 Entries 531

Mean 22.5 RMS 1.142

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD07, cr/chan=002/103, tube=P02TD07 02TD07 Entries 531

Mean 19.79 RMS 1.088

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD08, cr/chan=002/043, tube=P02TD08 02TD08 Entries 531

Mean 22.54 RMS 1.004

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD09, cr/chan=002/044, tube=P02TD09 02TD09 Entries 531

Mean 19.01 RMS 1.046

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD10, cr/chan=002/045, tube=P02TD10 02TD10 Entries 531

Mean 20.92 RMS 1.054

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD11, cr/chan=002/046, tube=P02TD11 02TD11 Entries 531

Mean 25.94 RMS 0.9259

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD12, cr/chan=002/047, tube=P02TD12 02TD12 Entries 531

Mean 23.76 RMS 0.9509

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD01, cr/chan=002/040, tube=P02TD01 02TD01

Entries 525 Mean 15.56

RMS 1.149 Underflow 0

ADC for 02TD01, cr/chan=002/040, tube=P02TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD02, cr/chan=002/041, tube=P02TD02 02TD02

Entries 525 Mean 14.14

RMS 0.903 Underflow 0

ADC for 02TD02, cr/chan=002/041, tube=P02TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD03, cr/chan=002/042, tube=P02TD03 02TD03

Entries 525 Mean 17.08

RMS 0.8776 Underflow 0

ADC for 02TD03, cr/chan=002/042, tube=P02TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD04, cr/chan=002/100, tube=P02TD04 02TD04

Entries 525 Mean 19.34

RMS 1.215 Underflow 0

ADC for 02TD04, cr/chan=002/100, tube=P02TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD05, cr/chan=002/101, tube=P02TD05 02TD05

Entries 525 Mean 154

RMS 109.8 Underflow 0

ADC for 02TD05, cr/chan=002/101, tube=P02TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD06, cr/chan=002/102, tube=P02TD06 02TD06

Entries 525 Mean 22.53

RMS 1.185 Underflow 0

ADC for 02TD06, cr/chan=002/102, tube=P02TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD07, cr/chan=002/103, tube=P02TD07 02TD07

Entries 525 Mean 19.88

RMS 1.071 Underflow 0

ADC for 02TD07, cr/chan=002/103, tube=P02TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD08, cr/chan=002/043, tube=P02TD08 02TD08

Entries 525 Mean 22.53

RMS 0.9787 Underflow 0

ADC for 02TD08, cr/chan=002/043, tube=P02TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD09, cr/chan=002/044, tube=P02TD09 02TD09

Entries 525 Mean 19.06

RMS 1.048 Underflow 0

ADC for 02TD09, cr/chan=002/044, tube=P02TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD10, cr/chan=002/045, tube=P02TD10 02TD10

Entries 525 Mean 20.96

RMS 1.111 Underflow 0

ADC for 02TD10, cr/chan=002/045, tube=P02TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD11, cr/chan=002/046, tube=P02TD11 02TD11

Entries 525 Mean 26.05

RMS 0.9048 Underflow 0

ADC for 02TD11, cr/chan=002/046, tube=P02TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD12, cr/chan=002/047, tube=P02TD12 02TD12

Entries 525 Mean 23.83

RMS 0.9454 Underflow 0

ADC for 02TD12, cr/chan=002/047, tube=P02TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD01, cr/chan=002/040, tube=P02TD01 02TD01 Entries 531

Mean 15.61 RMS 1.145

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD02, cr/chan=002/041, tube=P02TD02 02TD02 Entries 531

Mean 14.13 RMS 0.909

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD03, cr/chan=002/042, tube=P02TD03 02TD03 Entries 531

Mean 17.15 RMS 0.8722

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD04, cr/chan=002/100, tube=P02TD04 02TD04 Entries 531

Mean 19.25 RMS 1.3

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD05, cr/chan=002/101, tube=P02TD05 02TD05 Entries 531

Mean 19.15 RMS 1.165

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD06, cr/chan=002/102, tube=P02TD06 02TD06 Entries 531

Mean 177.5 RMS 135.5

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD07, cr/chan=002/103, tube=P02TD07 02TD07 Entries 531

Mean 19.86 RMS 1.135

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD08, cr/chan=002/043, tube=P02TD08 02TD08 Entries 531

Mean 22.58 RMS 0.9983

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD09, cr/chan=002/044, tube=P02TD09 02TD09 Entries 531

Mean 19.02 RMS 1.079

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD10, cr/chan=002/045, tube=P02TD10 02TD10 Entries 531

Mean 20.91 RMS 1.061

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD11, cr/chan=002/046, tube=P02TD11 02TD11 Entries 531

Mean 25.98 RMS 0.9335

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD12, cr/chan=002/047, tube=P02TD12 02TD12 Entries 531

Mean 23.81 RMS 1.002

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD01, cr/chan=002/040, tube=P02TD01 02TD01

Entries 531 Mean 15.61

RMS 1.078 Underflow 0

ADC for 02TD01, cr/chan=002/040, tube=P02TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD02, cr/chan=002/041, tube=P02TD02 02TD02

Entries 531 Mean 14.14

RMS 0.9011 Underflow 0

ADC for 02TD02, cr/chan=002/041, tube=P02TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD03, cr/chan=002/042, tube=P02TD03 02TD03

Entries 531 Mean 17.12

RMS 0.9204 Underflow 0

ADC for 02TD03, cr/chan=002/042, tube=P02TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD04, cr/chan=002/100, tube=P02TD04 02TD04

Entries 531 Mean 19.25

RMS 1.233 Underflow 0

ADC for 02TD04, cr/chan=002/100, tube=P02TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD05, cr/chan=002/101, tube=P02TD05 02TD05

Entries 531 Mean 19.19

RMS 1.098 Underflow 0

ADC for 02TD05, cr/chan=002/101, tube=P02TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD06, cr/chan=002/102, tube=P02TD06 02TD06

Entries 531 Mean 22.56

RMS 1.074 Underflow 0

ADC for 02TD06, cr/chan=002/102, tube=P02TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD07, cr/chan=002/103, tube=P02TD07 02TD07

Entries 531 Mean 163.2

RMS 120.3 Underflow 0

ADC for 02TD07, cr/chan=002/103, tube=P02TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD08, cr/chan=002/043, tube=P02TD08 02TD08

Entries 531 Mean 22.58

RMS 0.9812 Underflow 0

ADC for 02TD08, cr/chan=002/043, tube=P02TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD09, cr/chan=002/044, tube=P02TD09 02TD09

Entries 531 Mean 19.06

RMS 1.068 Underflow 0

ADC for 02TD09, cr/chan=002/044, tube=P02TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD10, cr/chan=002/045, tube=P02TD10 02TD10

Entries 531 Mean 20.95

RMS 1.082 Underflow 0

ADC for 02TD10, cr/chan=002/045, tube=P02TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD11, cr/chan=002/046, tube=P02TD11 02TD11

Entries 531 Mean 26.06

RMS 0.9391 Underflow 0

ADC for 02TD11, cr/chan=002/046, tube=P02TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD12, cr/chan=002/047, tube=P02TD12 02TD12

Entries 531 Mean 23.81

RMS 0.9366 Underflow 0

ADC for 02TD12, cr/chan=002/047, tube=P02TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD01, cr/chan=002/040, tube=P02TD01 02TD01

Entries 525

Mean 15.69 RMS 1.143

Underflow 0

ADC for 02TD01, cr/chan=002/040, tube=P02TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD02, cr/chan=002/041, tube=P02TD02 02TD02

Entries 525

Mean 14.13 RMS 0.8909

Underflow 0

ADC for 02TD02, cr/chan=002/041, tube=P02TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD03, cr/chan=002/042, tube=P02TD03 02TD03

Entries 525

Mean 17.17 RMS 0.8829

Underflow 0

ADC for 02TD03, cr/chan=002/042, tube=P02TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD04, cr/chan=002/100, tube=P02TD04 02TD04

Entries 525

Mean 19.3 RMS 1.187

Underflow 0

ADC for 02TD04, cr/chan=002/100, tube=P02TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD05, cr/chan=002/101, tube=P02TD05 02TD05

Entries 525

Mean 19.07 RMS 1.149

Underflow 0

ADC for 02TD05, cr/chan=002/101, tube=P02TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD06, cr/chan=002/102, tube=P02TD06 02TD06

Entries 525

Mean 22.48 RMS 1.175

Underflow 0

ADC for 02TD06, cr/chan=002/102, tube=P02TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD07, cr/chan=002/103, tube=P02TD07 02TD07

Entries 525

Mean 19.8 RMS 1.129

Underflow 0

ADC for 02TD07, cr/chan=002/103, tube=P02TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD08, cr/chan=002/043, tube=P02TD08 02TD08

Entries 525

Mean 142.7 RMS 97.31

Underflow 0

ADC for 02TD08, cr/chan=002/043, tube=P02TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD09, cr/chan=002/044, tube=P02TD09 02TD09

Entries 525

Mean 19.09 RMS 1.004

Underflow 0

ADC for 02TD09, cr/chan=002/044, tube=P02TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD10, cr/chan=002/045, tube=P02TD10 02TD10

Entries 525

Mean 20.86 RMS 1.01

Underflow 0

ADC for 02TD10, cr/chan=002/045, tube=P02TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD11, cr/chan=002/046, tube=P02TD11 02TD11

Entries 525

Mean 26.06 RMS 0.8766

Underflow 0

ADC for 02TD11, cr/chan=002/046, tube=P02TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD12, cr/chan=002/047, tube=P02TD12 02TD12

Entries 525

Mean 23.85 RMS 0.9718

Underflow 0

ADC for 02TD12, cr/chan=002/047, tube=P02TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD01, cr/chan=002/040, tube=P02TD01 02TD01 Entries 531

Mean 15.59 RMS 1.088

Underflow 0

ADC for 02TD01, cr/chan=002/040, tube=P02TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD02, cr/chan=002/041, tube=P02TD02 02TD02 Entries 531

Mean 14.15 RMS 0.9354

Underflow 0

ADC for 02TD02, cr/chan=002/041, tube=P02TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD03, cr/chan=002/042, tube=P02TD03 02TD03 Entries 531

Mean 17.08 RMS 0.9271

Underflow 0

ADC for 02TD03, cr/chan=002/042, tube=P02TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD04, cr/chan=002/100, tube=P02TD04 02TD04 Entries 531

Mean 19.33 RMS 1.162

Underflow 0

ADC for 02TD04, cr/chan=002/100, tube=P02TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD05, cr/chan=002/101, tube=P02TD05 02TD05 Entries 531

Mean 19.15 RMS 1.152

Underflow 0

ADC for 02TD05, cr/chan=002/101, tube=P02TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD06, cr/chan=002/102, tube=P02TD06 02TD06 Entries 531

Mean 22.54 RMS 1.15

Underflow 0

ADC for 02TD06, cr/chan=002/102, tube=P02TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD07, cr/chan=002/103, tube=P02TD07 02TD07 Entries 531

Mean 19.87 RMS 1.099

Underflow 0

ADC for 02TD07, cr/chan=002/103, tube=P02TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD08, cr/chan=002/043, tube=P02TD08 02TD08 Entries 531

Mean 22.6 RMS 1.002

Underflow 0

ADC for 02TD08, cr/chan=002/043, tube=P02TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD09, cr/chan=002/044, tube=P02TD09 02TD09 Entries 531

Mean 248.1 RMS 195.6

Underflow 0

ADC for 02TD09, cr/chan=002/044, tube=P02TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD10, cr/chan=002/045, tube=P02TD10 02TD10 Entries 531

Mean 20.96 RMS 1.075

Underflow 0

ADC for 02TD10, cr/chan=002/045, tube=P02TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD11, cr/chan=002/046, tube=P02TD11 02TD11 Entries 531

Mean 25.96 RMS 0.8872

Underflow 0

ADC for 02TD11, cr/chan=002/046, tube=P02TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD12, cr/chan=002/047, tube=P02TD12 02TD12 Entries 531

Mean 23.79 RMS 0.9331

Underflow 0

ADC for 02TD12, cr/chan=002/047, tube=P02TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD01, cr/chan=002/040, tube=P02TD01 02TD01

Entries 528 Mean 15.54

RMS 1.147 Underflow 0

ADC for 02TD01, cr/chan=002/040, tube=P02TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD02, cr/chan=002/041, tube=P02TD02 02TD02

Entries 528 Mean 14.17

RMS 0.9286 Underflow 0

ADC for 02TD02, cr/chan=002/041, tube=P02TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD03, cr/chan=002/042, tube=P02TD03 02TD03

Entries 528 Mean 17.06

RMS 0.9191 Underflow 0

ADC for 02TD03, cr/chan=002/042, tube=P02TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD04, cr/chan=002/100, tube=P02TD04 02TD04

Entries 528 Mean 19.34

RMS 1.202 Underflow 0

ADC for 02TD04, cr/chan=002/100, tube=P02TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD05, cr/chan=002/101, tube=P02TD05 02TD05

Entries 528 Mean 19.22

RMS 1.128 Underflow 0

ADC for 02TD05, cr/chan=002/101, tube=P02TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD06, cr/chan=002/102, tube=P02TD06 02TD06

Entries 528 Mean 22.57

RMS 1.116 Underflow 0

ADC for 02TD06, cr/chan=002/102, tube=P02TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD07, cr/chan=002/103, tube=P02TD07 02TD07

Entries 528 Mean 19.89

RMS 1.055 Underflow 0

ADC for 02TD07, cr/chan=002/103, tube=P02TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD08, cr/chan=002/043, tube=P02TD08 02TD08

Entries 528 Mean 22.5

RMS 0.9809 Underflow 0

ADC for 02TD08, cr/chan=002/043, tube=P02TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD09, cr/chan=002/044, tube=P02TD09 02TD09

Entries 528 Mean 19.19

RMS 1.066 Underflow 0

ADC for 02TD09, cr/chan=002/044, tube=P02TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD10, cr/chan=002/045, tube=P02TD10 02TD10

Entries 528 Mean 418.5

RMS 315.2 Underflow 0

ADC for 02TD10, cr/chan=002/045, tube=P02TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD11, cr/chan=002/046, tube=P02TD11 02TD11

Entries 528 Mean 26.18

RMS 0.9009 Underflow 0

ADC for 02TD11, cr/chan=002/046, tube=P02TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD12, cr/chan=002/047, tube=P02TD12 02TD12

Entries 528 Mean 23.88

RMS 0.9344 Underflow 0

ADC for 02TD12, cr/chan=002/047, tube=P02TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD01, cr/chan=002/040, tube=P02TD01 02TD01 Entries 528

Mean 15.56 RMS 1.096

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD02, cr/chan=002/041, tube=P02TD02 02TD02 Entries 528

Mean 14.04 RMS 0.9273

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD03, cr/chan=002/042, tube=P02TD03 02TD03 Entries 528

Mean 17.07 RMS 0.8668

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD04, cr/chan=002/100, tube=P02TD04 02TD04 Entries 528

Mean 19.31 RMS 1.231

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD05, cr/chan=002/101, tube=P02TD05 02TD05 Entries 528

Mean 19.08 RMS 1.124

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD06, cr/chan=002/102, tube=P02TD06 02TD06 Entries 528

Mean 22.52 RMS 1.15

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD07, cr/chan=002/103, tube=P02TD07 02TD07 Entries 528

Mean 19.82 RMS 1.095

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD08, cr/chan=002/043, tube=P02TD08 02TD08 Entries 528

Mean 22.58 RMS 0.952

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD09, cr/chan=002/044, tube=P02TD09 02TD09 Entries 528

Mean 19.01 RMS 1.085

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD10, cr/chan=002/045, tube=P02TD10 02TD10 Entries 528

Mean 21 RMS 1.024

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD11, cr/chan=002/046, tube=P02TD11 02TD11 Entries 528

Mean 306.6 RMS 219

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD12, cr/chan=002/047, tube=P02TD12 02TD12 Entries 528

Mean 23.87 RMS 0.9967

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD01, cr/chan=002/040, tube=P02TD01 02TD01

Entries 528 Mean 15.58

RMS 1.127 Underflow 0

ADC for 02TD01, cr/chan=002/040, tube=P02TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD02, cr/chan=002/041, tube=P02TD02 02TD02

Entries 528 Mean 14.1

RMS 0.883 Underflow 0

ADC for 02TD02, cr/chan=002/041, tube=P02TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD03, cr/chan=002/042, tube=P02TD03 02TD03

Entries 528 Mean 17.12

RMS 0.9643 Underflow 0

ADC for 02TD03, cr/chan=002/042, tube=P02TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD04, cr/chan=002/100, tube=P02TD04 02TD04

Entries 528 Mean 19.22

RMS 1.229 Underflow 0

ADC for 02TD04, cr/chan=002/100, tube=P02TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD05, cr/chan=002/101, tube=P02TD05 02TD05

Entries 528 Mean 19.17

RMS 1.116 Underflow 0

ADC for 02TD05, cr/chan=002/101, tube=P02TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD06, cr/chan=002/102, tube=P02TD06 02TD06

Entries 528 Mean 22.47

RMS 1.141 Underflow 0

ADC for 02TD06, cr/chan=002/102, tube=P02TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD07, cr/chan=002/103, tube=P02TD07 02TD07

Entries 528 Mean 19.81

RMS 1.047 Underflow 0

ADC for 02TD07, cr/chan=002/103, tube=P02TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD08, cr/chan=002/043, tube=P02TD08 02TD08

Entries 528 Mean 22.61

RMS 0.9373 Underflow 0

ADC for 02TD08, cr/chan=002/043, tube=P02TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD09, cr/chan=002/044, tube=P02TD09 02TD09

Entries 528 Mean 19.04

RMS 1.071 Underflow 0

ADC for 02TD09, cr/chan=002/044, tube=P02TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD10, cr/chan=002/045, tube=P02TD10 02TD10

Entries 528 Mean 20.91

RMS 1.052 Underflow 0

ADC for 02TD10, cr/chan=002/045, tube=P02TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 02TD11, cr/chan=002/046, tube=P02TD11 02TD11

Entries 528 Mean 26.1

RMS 0.8774 Underflow 0

ADC for 02TD11, cr/chan=002/046, tube=P02TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 02TD12, cr/chan=002/047, tube=P02TD12 02TD12

Entries 528 Mean 200.7

RMS 136.1 Underflow 0

ADC for 02TD12, cr/chan=002/047, tube=P02TD12