Tue Oct 26 15:48:49 2004 12 towers for subsector 3TB --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 03TB01, cr/chan=002/064, tube=P03TB01 03TB01

Entries 537

Mean 83.65 RMS 54.52

Underflow 0

ADC for 03TB01, cr/chan=002/064, tube=P03TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB02, cr/chan=002/065, tube=P03TB02 03TB02

Entries 537

Mean 19.72 RMS 1.232

Underflow 0

ADC for 03TB02, cr/chan=002/065, tube=P03TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB03, cr/chan=002/066, tube=P03TB03 03TB03

Entries 537

Mean 27.54 RMS 1.202

Underflow 0

ADC for 03TB03, cr/chan=002/066, tube=P03TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB04, cr/chan=002/112, tube=P03TB04 03TB04

Entries 537

Mean 19.69 RMS 0.7168

Underflow 0

ADC for 03TB04, cr/chan=002/112, tube=P03TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB05, cr/chan=002/113, tube=P03TB05 03TB05

Entries 537

Mean 19.04 RMS 0.7878

Underflow 0

ADC for 03TB05, cr/chan=002/113, tube=P03TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB06, cr/chan=002/114, tube=P03TB06 03TB06

Entries 537

Mean 28.23 RMS 0.9086

Underflow 0

ADC for 03TB06, cr/chan=002/114, tube=P03TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB07, cr/chan=002/115, tube=P03TB07 03TB07

Entries 537

Mean 22.65 RMS 0.938

Underflow 0

ADC for 03TB07, cr/chan=002/115, tube=P03TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB08, cr/chan=002/067, tube=P03TB08 03TB08

Entries 537

Mean 24.94 RMS 1.255

Underflow 0

ADC for 03TB08, cr/chan=002/067, tube=P03TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB09, cr/chan=002/068, tube=P03TB09 03TB09

Entries 537

Mean 18.26 RMS 1.219

Underflow 0

ADC for 03TB09, cr/chan=002/068, tube=P03TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB10, cr/chan=002/069, tube=P03TB10 03TB10

Entries 537

Mean 21.67 RMS 1.265

Underflow 0

ADC for 03TB10, cr/chan=002/069, tube=P03TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB11, cr/chan=002/070, tube=P03TB11 03TB11

Entries 537

Mean 28.14 RMS 1.413

Underflow 0

ADC for 03TB11, cr/chan=002/070, tube=P03TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB12, cr/chan=002/071, tube=P03TB12 03TB12

Entries 537

Mean 27.95 RMS 1.074

Underflow 0

ADC for 03TB12, cr/chan=002/071, tube=P03TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB01, cr/chan=002/064, tube=P03TB01 03TB01 Entries 531

Mean 15.34 RMS 1.267

Underflow 0

ADC for 03TB01, cr/chan=002/064, tube=P03TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 03TB02, cr/chan=002/065, tube=P03TB02 03TB02 Entries 531

Mean 33.29 RMS 10.97

Underflow 0

ADC for 03TB02, cr/chan=002/065, tube=P03TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB03, cr/chan=002/066, tube=P03TB03 03TB03 Entries 531

Mean 27.5 RMS 1.213

Underflow 0

ADC for 03TB03, cr/chan=002/066, tube=P03TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB04, cr/chan=002/112, tube=P03TB04 03TB04 Entries 531

Mean 19.67 RMS 0.7649

Underflow 0

ADC for 03TB04, cr/chan=002/112, tube=P03TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB05, cr/chan=002/113, tube=P03TB05 03TB05 Entries 531

Mean 19.04 RMS 0.8119

Underflow 0

ADC for 03TB05, cr/chan=002/113, tube=P03TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB06, cr/chan=002/114, tube=P03TB06 03TB06 Entries 531

Mean 28.23 RMS 0.8781

Underflow 0

ADC for 03TB06, cr/chan=002/114, tube=P03TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB07, cr/chan=002/115, tube=P03TB07 03TB07 Entries 531

Mean 22.65 RMS 0.9376

Underflow 0

ADC for 03TB07, cr/chan=002/115, tube=P03TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB08, cr/chan=002/067, tube=P03TB08 03TB08 Entries 531

Mean 25.01 RMS 1.276

Underflow 0

ADC for 03TB08, cr/chan=002/067, tube=P03TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB09, cr/chan=002/068, tube=P03TB09 03TB09 Entries 531

Mean 18.25 RMS 1.286

Underflow 0

ADC for 03TB09, cr/chan=002/068, tube=P03TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB10, cr/chan=002/069, tube=P03TB10 03TB10 Entries 531

Mean 21.7 RMS 1.288

Underflow 0

ADC for 03TB10, cr/chan=002/069, tube=P03TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB11, cr/chan=002/070, tube=P03TB11 03TB11 Entries 531

Mean 28.13 RMS 1.479

Underflow 0

ADC for 03TB11, cr/chan=002/070, tube=P03TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB12, cr/chan=002/071, tube=P03TB12 03TB12 Entries 531

Mean 28 RMS 1.168

Underflow 0

ADC for 03TB12, cr/chan=002/071, tube=P03TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB01, cr/chan=002/064, tube=P03TB01 03TB01

Entries 528 Mean 15.36

RMS 1.262 Underflow 0

ADC for 03TB01, cr/chan=002/064, tube=P03TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB02, cr/chan=002/065, tube=P03TB02 03TB02

Entries 528 Mean 19.73

RMS 1.285 Underflow 0

ADC for 03TB02, cr/chan=002/065, tube=P03TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 03TB03, cr/chan=002/066, tube=P03TB03 03TB03

Entries 528 Mean 127.4

RMS 78.17 Underflow 0

ADC for 03TB03, cr/chan=002/066, tube=P03TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB04, cr/chan=002/112, tube=P03TB04 03TB04

Entries 528 Mean 19.68

RMS 0.786 Underflow 0

ADC for 03TB04, cr/chan=002/112, tube=P03TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB05, cr/chan=002/113, tube=P03TB05 03TB05

Entries 528 Mean 19.12

RMS 0.7851 Underflow 0

ADC for 03TB05, cr/chan=002/113, tube=P03TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB06, cr/chan=002/114, tube=P03TB06 03TB06

Entries 528 Mean 28.16

RMS 0.9414 Underflow 0

ADC for 03TB06, cr/chan=002/114, tube=P03TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB07, cr/chan=002/115, tube=P03TB07 03TB07

Entries 528 Mean 22.62

RMS 0.9334 Underflow 0

ADC for 03TB07, cr/chan=002/115, tube=P03TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB08, cr/chan=002/067, tube=P03TB08 03TB08

Entries 528 Mean 24.89

RMS 1.233 Underflow 0

ADC for 03TB08, cr/chan=002/067, tube=P03TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB09, cr/chan=002/068, tube=P03TB09 03TB09

Entries 528 Mean 18.23

RMS 1.294 Underflow 0

ADC for 03TB09, cr/chan=002/068, tube=P03TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB10, cr/chan=002/069, tube=P03TB10 03TB10

Entries 528 Mean 21.65

RMS 1.29 Underflow 0

ADC for 03TB10, cr/chan=002/069, tube=P03TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB11, cr/chan=002/070, tube=P03TB11 03TB11

Entries 528 Mean 28.02

RMS 1.5 Underflow 0

ADC for 03TB11, cr/chan=002/070, tube=P03TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB12, cr/chan=002/071, tube=P03TB12 03TB12

Entries 528 Mean 27.91

RMS 1.187 Underflow 0

ADC for 03TB12, cr/chan=002/071, tube=P03TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB01, cr/chan=002/064, tube=P03TB01 03TB01 Entries 527

Mean 15.22 RMS 1.245

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB02, cr/chan=002/065, tube=P03TB02 03TB02 Entries 527

Mean 19.63 RMS 1.306

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB03, cr/chan=002/066, tube=P03TB03 03TB03 Entries 527

Mean 27.43 RMS 1.262

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB04, cr/chan=002/112, tube=P03TB04 03TB04 Entries 527

Mean 53.02 RMS 24.56

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB05, cr/chan=002/113, tube=P03TB05 03TB05 Entries 527

Mean 19.06 RMS 0.8153

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB06, cr/chan=002/114, tube=P03TB06 03TB06 Entries 527

Mean 28.17 RMS 0.9088

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB07, cr/chan=002/115, tube=P03TB07 03TB07 Entries 527

Mean 22.62 RMS 0.9569

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB08, cr/chan=002/067, tube=P03TB08 03TB08 Entries 527

Mean 24.86 RMS 1.244

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB09, cr/chan=002/068, tube=P03TB09 03TB09 Entries 527

Mean 18.17 RMS 1.226

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB10, cr/chan=002/069, tube=P03TB10 03TB10 Entries 527

Mean 21.59 RMS 1.305

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB11, cr/chan=002/070, tube=P03TB11 03TB11 Entries 527

Mean 28.06 RMS 1.476

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB12, cr/chan=002/071, tube=P03TB12 03TB12 Entries 527

Mean 27.93 RMS 1.171

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB01, cr/chan=002/064, tube=P03TB01 03TB01

Entries 531 Mean 15.29

RMS 1.186 Underflow 0

ADC for 03TB01, cr/chan=002/064, tube=P03TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB02, cr/chan=002/065, tube=P03TB02 03TB02

Entries 531 Mean 19.71

RMS 1.228 Underflow 0

ADC for 03TB02, cr/chan=002/065, tube=P03TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB03, cr/chan=002/066, tube=P03TB03 03TB03

Entries 531 Mean 27.44

RMS 1.197 Underflow 0

ADC for 03TB03, cr/chan=002/066, tube=P03TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB04, cr/chan=002/112, tube=P03TB04 03TB04

Entries 531 Mean 19.7

RMS 0.7549 Underflow 0

ADC for 03TB04, cr/chan=002/112, tube=P03TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB05, cr/chan=002/113, tube=P03TB05 03TB05

Entries 531 Mean 150.1

RMS 98.63 Underflow 0

ADC for 03TB05, cr/chan=002/113, tube=P03TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB06, cr/chan=002/114, tube=P03TB06 03TB06

Entries 531 Mean 28.27

RMS 0.8477 Underflow 0

ADC for 03TB06, cr/chan=002/114, tube=P03TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB07, cr/chan=002/115, tube=P03TB07 03TB07

Entries 531 Mean 22.69

RMS 0.9382 Underflow 0

ADC for 03TB07, cr/chan=002/115, tube=P03TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB08, cr/chan=002/067, tube=P03TB08 03TB08

Entries 531 Mean 24.94

RMS 1.224 Underflow 0

ADC for 03TB08, cr/chan=002/067, tube=P03TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB09, cr/chan=002/068, tube=P03TB09 03TB09

Entries 531 Mean 18.25

RMS 1.242 Underflow 0

ADC for 03TB09, cr/chan=002/068, tube=P03TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB10, cr/chan=002/069, tube=P03TB10 03TB10

Entries 531 Mean 21.71

RMS 1.239 Underflow 0

ADC for 03TB10, cr/chan=002/069, tube=P03TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB11, cr/chan=002/070, tube=P03TB11 03TB11

Entries 531 Mean 28.1

RMS 1.341 Underflow 0

ADC for 03TB11, cr/chan=002/070, tube=P03TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB12, cr/chan=002/071, tube=P03TB12 03TB12

Entries 531 Mean 27.93

RMS 1.181 Underflow 0

ADC for 03TB12, cr/chan=002/071, tube=P03TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB01, cr/chan=002/064, tube=P03TB01 03TB01 Entries 529

Mean 15.32 RMS 1.342

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB02, cr/chan=002/065, tube=P03TB02 03TB02 Entries 529

Mean 19.68 RMS 1.372

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB03, cr/chan=002/066, tube=P03TB03 03TB03 Entries 529

Mean 27.47 RMS 1.295

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB04, cr/chan=002/112, tube=P03TB04 03TB04 Entries 529

Mean 19.75 RMS 0.8006

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB05, cr/chan=002/113, tube=P03TB05 03TB05 Entries 529

Mean 19.15 RMS 0.7537

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB06, cr/chan=002/114, tube=P03TB06 03TB06 Entries 529

Mean 122.5 RMS 72.54

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB07, cr/chan=002/115, tube=P03TB07 03TB07 Entries 529

Mean 22.62 RMS 0.9706

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB08, cr/chan=002/067, tube=P03TB08 03TB08 Entries 529

Mean 24.83 RMS 1.31

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB09, cr/chan=002/068, tube=P03TB09 03TB09 Entries 529

Mean 18.23 RMS 1.414

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB10, cr/chan=002/069, tube=P03TB10 03TB10 Entries 529

Mean 21.69 RMS 1.392

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB11, cr/chan=002/070, tube=P03TB11 03TB11 Entries 529

Mean 28.07 RMS 1.546

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB12, cr/chan=002/071, tube=P03TB12 03TB12 Entries 529

Mean 27.89 RMS 1.268

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB01, cr/chan=002/064, tube=P03TB01 03TB01

Entries 531 Mean 15.3

RMS 1.2 Underflow 0

ADC for 03TB01, cr/chan=002/064, tube=P03TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB02, cr/chan=002/065, tube=P03TB02 03TB02

Entries 531 Mean 19.72

RMS 1.265 Underflow 0

ADC for 03TB02, cr/chan=002/065, tube=P03TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB03, cr/chan=002/066, tube=P03TB03 03TB03

Entries 531 Mean 27.48

RMS 1.119 Underflow 0

ADC for 03TB03, cr/chan=002/066, tube=P03TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB04, cr/chan=002/112, tube=P03TB04 03TB04

Entries 531 Mean 19.7

RMS 0.8098 Underflow 0

ADC for 03TB04, cr/chan=002/112, tube=P03TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB05, cr/chan=002/113, tube=P03TB05 03TB05

Entries 531 Mean 19.11

RMS 0.7989 Underflow 0

ADC for 03TB05, cr/chan=002/113, tube=P03TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB06, cr/chan=002/114, tube=P03TB06 03TB06

Entries 531 Mean 28.23

RMS 0.8862 Underflow 0

ADC for 03TB06, cr/chan=002/114, tube=P03TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 03TB07, cr/chan=002/115, tube=P03TB07 03TB07

Entries 531 Mean 65.21

RMS 30.23 Underflow 0

ADC for 03TB07, cr/chan=002/115, tube=P03TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB08, cr/chan=002/067, tube=P03TB08 03TB08

Entries 531 Mean 24.91

RMS 1.219 Underflow 0

ADC for 03TB08, cr/chan=002/067, tube=P03TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB09, cr/chan=002/068, tube=P03TB09 03TB09

Entries 531 Mean 18.23

RMS 1.233 Underflow 0

ADC for 03TB09, cr/chan=002/068, tube=P03TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB10, cr/chan=002/069, tube=P03TB10 03TB10

Entries 531 Mean 21.62

RMS 1.275 Underflow 0

ADC for 03TB10, cr/chan=002/069, tube=P03TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB11, cr/chan=002/070, tube=P03TB11 03TB11

Entries 531 Mean 28.05

RMS 1.407 Underflow 0

ADC for 03TB11, cr/chan=002/070, tube=P03TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB12, cr/chan=002/071, tube=P03TB12 03TB12

Entries 531 Mean 27.95

RMS 1.163 Underflow 0

ADC for 03TB12, cr/chan=002/071, tube=P03TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB01, cr/chan=002/064, tube=P03TB01 03TB01

Entries 525

Mean 15.2 RMS 1.314

Underflow 0

ADC for 03TB01, cr/chan=002/064, tube=P03TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB02, cr/chan=002/065, tube=P03TB02 03TB02

Entries 525

Mean 19.61 RMS 1.32

Underflow 0

ADC for 03TB02, cr/chan=002/065, tube=P03TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB03, cr/chan=002/066, tube=P03TB03 03TB03

Entries 525

Mean 27.45 RMS 1.248

Underflow 0

ADC for 03TB03, cr/chan=002/066, tube=P03TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB04, cr/chan=002/112, tube=P03TB04 03TB04

Entries 525

Mean 19.7 RMS 0.7494

Underflow 0

ADC for 03TB04, cr/chan=002/112, tube=P03TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB05, cr/chan=002/113, tube=P03TB05 03TB05

Entries 525

Mean 19.13 RMS 0.7804

Underflow 0

ADC for 03TB05, cr/chan=002/113, tube=P03TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB06, cr/chan=002/114, tube=P03TB06 03TB06

Entries 525

Mean 28.19 RMS 0.8761

Underflow 0

ADC for 03TB06, cr/chan=002/114, tube=P03TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB07, cr/chan=002/115, tube=P03TB07 03TB07

Entries 525

Mean 22.65 RMS 0.9147

Underflow 0

ADC for 03TB07, cr/chan=002/115, tube=P03TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

ADC for 03TB08, cr/chan=002/067, tube=P03TB08 03TB08

Entries 525

Mean 139.2 RMS 82.54

Underflow 0

ADC for 03TB08, cr/chan=002/067, tube=P03TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB09, cr/chan=002/068, tube=P03TB09 03TB09

Entries 525

Mean 18.22 RMS 1.31

Underflow 0

ADC for 03TB09, cr/chan=002/068, tube=P03TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB10, cr/chan=002/069, tube=P03TB10 03TB10

Entries 525

Mean 21.65 RMS 1.335

Underflow 0

ADC for 03TB10, cr/chan=002/069, tube=P03TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB11, cr/chan=002/070, tube=P03TB11 03TB11

Entries 525

Mean 27.99 RMS 1.545

Underflow 0

ADC for 03TB11, cr/chan=002/070, tube=P03TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB12, cr/chan=002/071, tube=P03TB12 03TB12

Entries 525

Mean 27.82 RMS 1.201

Underflow 0

ADC for 03TB12, cr/chan=002/071, tube=P03TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB01, cr/chan=002/064, tube=P03TB01 03TB01 Entries 528

Mean 15.27 RMS 1.264

Underflow 0

ADC for 03TB01, cr/chan=002/064, tube=P03TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB02, cr/chan=002/065, tube=P03TB02 03TB02 Entries 528

Mean 19.63 RMS 1.216

Underflow 0

ADC for 03TB02, cr/chan=002/065, tube=P03TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB03, cr/chan=002/066, tube=P03TB03 03TB03 Entries 528

Mean 27.46 RMS 1.196

Underflow 0

ADC for 03TB03, cr/chan=002/066, tube=P03TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB04, cr/chan=002/112, tube=P03TB04 03TB04 Entries 528

Mean 19.68 RMS 0.7413

Underflow 0

ADC for 03TB04, cr/chan=002/112, tube=P03TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB05, cr/chan=002/113, tube=P03TB05 03TB05 Entries 528

Mean 19.12 RMS 0.7923

Underflow 0

ADC for 03TB05, cr/chan=002/113, tube=P03TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB06, cr/chan=002/114, tube=P03TB06 03TB06 Entries 528

Mean 28.2 RMS 0.8372

Underflow 0

ADC for 03TB06, cr/chan=002/114, tube=P03TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB07, cr/chan=002/115, tube=P03TB07 03TB07 Entries 528

Mean 22.65 RMS 0.9178

Underflow 0

ADC for 03TB07, cr/chan=002/115, tube=P03TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB08, cr/chan=002/067, tube=P03TB08 03TB08 Entries 528

Mean 24.89 RMS 1.214

Underflow 0

ADC for 03TB08, cr/chan=002/067, tube=P03TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 03TB09, cr/chan=002/068, tube=P03TB09 03TB09 Entries 528

Mean 121.2 RMS 75.98

Underflow 0

ADC for 03TB09, cr/chan=002/068, tube=P03TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB10, cr/chan=002/069, tube=P03TB10 03TB10 Entries 528

Mean 21.67 RMS 1.256

Underflow 0

ADC for 03TB10, cr/chan=002/069, tube=P03TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB11, cr/chan=002/070, tube=P03TB11 03TB11 Entries 528

Mean 28.1 RMS 1.391

Underflow 0

ADC for 03TB11, cr/chan=002/070, tube=P03TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB12, cr/chan=002/071, tube=P03TB12 03TB12 Entries 528

Mean 27.93 RMS 1.152

Underflow 0

ADC for 03TB12, cr/chan=002/071, tube=P03TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB01, cr/chan=002/064, tube=P03TB01 03TB01

Entries 525 Mean 15.31

RMS 1.296 Underflow 0

ADC for 03TB01, cr/chan=002/064, tube=P03TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB02, cr/chan=002/065, tube=P03TB02 03TB02

Entries 525 Mean 19.65

RMS 1.289 Underflow 0

ADC for 03TB02, cr/chan=002/065, tube=P03TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB03, cr/chan=002/066, tube=P03TB03 03TB03

Entries 525 Mean 27.4

RMS 1.163 Underflow 0

ADC for 03TB03, cr/chan=002/066, tube=P03TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB04, cr/chan=002/112, tube=P03TB04 03TB04

Entries 525 Mean 19.67

RMS 0.7688 Underflow 0

ADC for 03TB04, cr/chan=002/112, tube=P03TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB05, cr/chan=002/113, tube=P03TB05 03TB05

Entries 525 Mean 19.11

RMS 0.8019 Underflow 0

ADC for 03TB05, cr/chan=002/113, tube=P03TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB06, cr/chan=002/114, tube=P03TB06 03TB06

Entries 525 Mean 28.24

RMS 0.9559 Underflow 0

ADC for 03TB06, cr/chan=002/114, tube=P03TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB07, cr/chan=002/115, tube=P03TB07 03TB07

Entries 525 Mean 22.64

RMS 0.9813 Underflow 0

ADC for 03TB07, cr/chan=002/115, tube=P03TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB08, cr/chan=002/067, tube=P03TB08 03TB08

Entries 525 Mean 24.84

RMS 1.22 Underflow 0

ADC for 03TB08, cr/chan=002/067, tube=P03TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB09, cr/chan=002/068, tube=P03TB09 03TB09

Entries 525 Mean 18.24

RMS 1.235 Underflow 0

ADC for 03TB09, cr/chan=002/068, tube=P03TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 03TB10, cr/chan=002/069, tube=P03TB10 03TB10

Entries 525 Mean 93.05

RMS 53.26 Underflow 0

ADC for 03TB10, cr/chan=002/069, tube=P03TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB11, cr/chan=002/070, tube=P03TB11 03TB11

Entries 525 Mean 28.06

RMS 1.387 Underflow 0

ADC for 03TB11, cr/chan=002/070, tube=P03TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB12, cr/chan=002/071, tube=P03TB12 03TB12

Entries 525 Mean 27.87

RMS 1.225 Underflow 0

ADC for 03TB12, cr/chan=002/071, tube=P03TB12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB01, cr/chan=002/064, tube=P03TB01 03TB01 Entries 531

Mean 15.26 RMS 1.226

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB02, cr/chan=002/065, tube=P03TB02 03TB02 Entries 531

Mean 19.63 RMS 1.288

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB03, cr/chan=002/066, tube=P03TB03 03TB03 Entries 531

Mean 27.44 RMS 1.222

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB04, cr/chan=002/112, tube=P03TB04 03TB04 Entries 531

Mean 19.71 RMS 0.7682

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB05, cr/chan=002/113, tube=P03TB05 03TB05 Entries 531

Mean 19.12 RMS 0.783

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB06, cr/chan=002/114, tube=P03TB06 03TB06 Entries 531

Mean 28.22 RMS 0.8467

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB07, cr/chan=002/115, tube=P03TB07 03TB07 Entries 531

Mean 22.71 RMS 0.8899

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB08, cr/chan=002/067, tube=P03TB08 03TB08 Entries 531

Mean 24.93 RMS 1.215

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB09, cr/chan=002/068, tube=P03TB09 03TB09 Entries 531

Mean 18.23 RMS 1.327

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB10, cr/chan=002/069, tube=P03TB10 03TB10 Entries 531

Mean 21.66 RMS 1.239

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 03TB11, cr/chan=002/070, tube=P03TB11 03TB11 Entries 531

Mean 143.2 RMS 88.15

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB12, cr/chan=002/071, tube=P03TB12 03TB12 Entries 531

Mean 27.94 RMS 1.151

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB01, cr/chan=002/064, tube=P03TB01 03TB01

Entries 530 Mean 15.32

RMS 1.184 Underflow 0

ADC for 03TB01, cr/chan=002/064, tube=P03TB01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB02, cr/chan=002/065, tube=P03TB02 03TB02

Entries 530 Mean 19.65

RMS 1.297 Underflow 0

ADC for 03TB02, cr/chan=002/065, tube=P03TB02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB03, cr/chan=002/066, tube=P03TB03 03TB03

Entries 530 Mean 27.42

RMS 1.212 Underflow 0

ADC for 03TB03, cr/chan=002/066, tube=P03TB03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB04, cr/chan=002/112, tube=P03TB04 03TB04

Entries 530 Mean 19.68

RMS 0.7677 Underflow 0

ADC for 03TB04, cr/chan=002/112, tube=P03TB04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB05, cr/chan=002/113, tube=P03TB05 03TB05

Entries 530 Mean 19.08

RMS 0.8554 Underflow 0

ADC for 03TB05, cr/chan=002/113, tube=P03TB05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB06, cr/chan=002/114, tube=P03TB06 03TB06

Entries 530 Mean 28.18

RMS 0.8295 Underflow 0

ADC for 03TB06, cr/chan=002/114, tube=P03TB06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB07, cr/chan=002/115, tube=P03TB07 03TB07

Entries 530 Mean 22.67

RMS 0.922 Underflow 0

ADC for 03TB07, cr/chan=002/115, tube=P03TB07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB08, cr/chan=002/067, tube=P03TB08 03TB08

Entries 530 Mean 24.87

RMS 1.234 Underflow 0

ADC for 03TB08, cr/chan=002/067, tube=P03TB08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB09, cr/chan=002/068, tube=P03TB09 03TB09

Entries 530 Mean 18.24

RMS 1.258 Underflow 0

ADC for 03TB09, cr/chan=002/068, tube=P03TB09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB10, cr/chan=002/069, tube=P03TB10 03TB10

Entries 530 Mean 21.59

RMS 1.3 Underflow 0

ADC for 03TB10, cr/chan=002/069, tube=P03TB10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TB11, cr/chan=002/070, tube=P03TB11 03TB11

Entries 530 Mean 28.16

RMS 1.418 Underflow 0

ADC for 03TB11, cr/chan=002/070, tube=P03TB11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 03TB12, cr/chan=002/071, tube=P03TB12 03TB12

Entries 530 Mean 182.3

RMS 119.7 Underflow 0

ADC for 03TB12, cr/chan=002/071, tube=P03TB12