Tue Oct 26 15:49:15 2004 12 towers for subsector 3TC --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 03TC01, cr/chan=002/072, tube=P03TC01 03TC01

Entries 525

Mean 32.32 RMS 8.145

Underflow 0

ADC for 03TC01, cr/chan=002/072, tube=P03TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC02, cr/chan=002/073, tube=P03TC02 03TC02

Entries 525

Mean 25.81 RMS 1.199

Underflow 0

ADC for 03TC02, cr/chan=002/073, tube=P03TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC03, cr/chan=002/074, tube=P03TC03 03TC03

Entries 525

Mean 25.63 RMS 1.172

Underflow 0

ADC for 03TC03, cr/chan=002/074, tube=P03TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC04, cr/chan=002/116, tube=P03TC04 03TC04

Entries 525

Mean 12.49 RMS 0.8431

Underflow 0

ADC for 03TC04, cr/chan=002/116, tube=P03TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC05, cr/chan=002/117, tube=P03TC05 03TC05

Entries 525

Mean 15.5 RMS 0.8721

Underflow 0

ADC for 03TC05, cr/chan=002/117, tube=P03TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC06, cr/chan=002/118, tube=P03TC06 03TC06

Entries 525

Mean 19.19 RMS 0.8645

Underflow 0

ADC for 03TC06, cr/chan=002/118, tube=P03TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC07, cr/chan=002/119, tube=P03TC07 03TC07

Entries 525

Mean 22.97 RMS 0.8252

Underflow 0

ADC for 03TC07, cr/chan=002/119, tube=P03TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC08, cr/chan=002/075, tube=P03TC08 03TC08

Entries 525

Mean 23.21 RMS 1.1

Underflow 0

ADC for 03TC08, cr/chan=002/075, tube=P03TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC09, cr/chan=002/076, tube=P03TC09 03TC09

Entries 525

Mean 18.2 RMS 1.136

Underflow 0

ADC for 03TC09, cr/chan=002/076, tube=P03TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC10, cr/chan=002/077, tube=P03TC10 03TC10

Entries 525

Mean 17.52 RMS 1.136

Underflow 0

ADC for 03TC10, cr/chan=002/077, tube=P03TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC11, cr/chan=002/078, tube=P03TC11 03TC11

Entries 525

Mean 25.15 RMS 1.024

Underflow 0

ADC for 03TC11, cr/chan=002/078, tube=P03TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC12, cr/chan=002/079, tube=P03TC12 03TC12

Entries 525

Mean 27.58 RMS 0.8416

Underflow 0

ADC for 03TC12, cr/chan=002/079, tube=P03TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC01, cr/chan=002/072, tube=P03TC01 03TC01 Entries 531

Mean 21.48 RMS 1.154

Underflow 0

ADC for 03TC01, cr/chan=002/072, tube=P03TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 03TC02, cr/chan=002/073, tube=P03TC02 03TC02 Entries 531

Mean 41.94 RMS 12.19

Underflow 0

ADC for 03TC02, cr/chan=002/073, tube=P03TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC03, cr/chan=002/074, tube=P03TC03 03TC03 Entries 531

Mean 25.57 RMS 1.221

Underflow 0

ADC for 03TC03, cr/chan=002/074, tube=P03TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC04, cr/chan=002/116, tube=P03TC04 03TC04 Entries 531

Mean 12.48 RMS 0.842

Underflow 0

ADC for 03TC04, cr/chan=002/116, tube=P03TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC05, cr/chan=002/117, tube=P03TC05 03TC05 Entries 531

Mean 15.35 RMS 0.9005

Underflow 0

ADC for 03TC05, cr/chan=002/117, tube=P03TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC06, cr/chan=002/118, tube=P03TC06 03TC06 Entries 531

Mean 19.2 RMS 0.8703

Underflow 0

ADC for 03TC06, cr/chan=002/118, tube=P03TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC07, cr/chan=002/119, tube=P03TC07 03TC07 Entries 531

Mean 22.96 RMS 0.8188

Underflow 0

ADC for 03TC07, cr/chan=002/119, tube=P03TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC08, cr/chan=002/075, tube=P03TC08 03TC08 Entries 531

Mean 23.11 RMS 1.159

Underflow 0

ADC for 03TC08, cr/chan=002/075, tube=P03TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC09, cr/chan=002/076, tube=P03TC09 03TC09 Entries 531

Mean 18.19 RMS 1.219

Underflow 0

ADC for 03TC09, cr/chan=002/076, tube=P03TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC10, cr/chan=002/077, tube=P03TC10 03TC10 Entries 531

Mean 17.49 RMS 1.181

Underflow 0

ADC for 03TC10, cr/chan=002/077, tube=P03TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC11, cr/chan=002/078, tube=P03TC11 03TC11 Entries 531

Mean 25.23 RMS 1.015

Underflow 0

ADC for 03TC11, cr/chan=002/078, tube=P03TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC12, cr/chan=002/079, tube=P03TC12 03TC12 Entries 531

Mean 27.6 RMS 0.8635

Underflow 0

ADC for 03TC12, cr/chan=002/079, tube=P03TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC01, cr/chan=002/072, tube=P03TC01 03TC01

Entries 525 Mean 21.49

RMS 1.273 Underflow 0

ADC for 03TC01, cr/chan=002/072, tube=P03TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC02, cr/chan=002/073, tube=P03TC02 03TC02

Entries 525 Mean 25.8

RMS 1.235 Underflow 0

ADC for 03TC02, cr/chan=002/073, tube=P03TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 03TC03, cr/chan=002/074, tube=P03TC03 03TC03

Entries 525 Mean 35.3

RMS 7.497 Underflow 0

ADC for 03TC03, cr/chan=002/074, tube=P03TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC04, cr/chan=002/116, tube=P03TC04 03TC04

Entries 525 Mean 12.4

RMS 0.8 Underflow 0

ADC for 03TC04, cr/chan=002/116, tube=P03TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC05, cr/chan=002/117, tube=P03TC05 03TC05

Entries 525 Mean 15.44

RMS 0.9271 Underflow 0

ADC for 03TC05, cr/chan=002/117, tube=P03TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC06, cr/chan=002/118, tube=P03TC06 03TC06

Entries 525 Mean 19.12

RMS 0.8607 Underflow 0

ADC for 03TC06, cr/chan=002/118, tube=P03TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC07, cr/chan=002/119, tube=P03TC07 03TC07

Entries 525 Mean 22.88

RMS 0.8546 Underflow 0

ADC for 03TC07, cr/chan=002/119, tube=P03TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC08, cr/chan=002/075, tube=P03TC08 03TC08

Entries 525 Mean 23.18

RMS 1.111 Underflow 0

ADC for 03TC08, cr/chan=002/075, tube=P03TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC09, cr/chan=002/076, tube=P03TC09 03TC09

Entries 525 Mean 18.19

RMS 1.161 Underflow 0

ADC for 03TC09, cr/chan=002/076, tube=P03TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC10, cr/chan=002/077, tube=P03TC10 03TC10

Entries 525 Mean 17.5

RMS 1.159 Underflow 0

ADC for 03TC10, cr/chan=002/077, tube=P03TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC11, cr/chan=002/078, tube=P03TC11 03TC11

Entries 525 Mean 25.21

RMS 1.039 Underflow 0

ADC for 03TC11, cr/chan=002/078, tube=P03TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC12, cr/chan=002/079, tube=P03TC12 03TC12

Entries 525 Mean 27.64

RMS 0.8936 Underflow 0

ADC for 03TC12, cr/chan=002/079, tube=P03TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC01, cr/chan=002/072, tube=P03TC01 03TC01 Entries 531

Mean 21.45 RMS 1.239

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC02, cr/chan=002/073, tube=P03TC02 03TC02 Entries 531

Mean 25.84 RMS 1.129

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC03, cr/chan=002/074, tube=P03TC03 03TC03 Entries 531

Mean 25.64 RMS 1.16

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC04, cr/chan=002/116, tube=P03TC04 03TC04 Entries 531

Mean 58.89 RMS 35.78

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC05, cr/chan=002/117, tube=P03TC05 03TC05 Entries 531

Mean 15.4 RMS 0.9604

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC06, cr/chan=002/118, tube=P03TC06 03TC06 Entries 531

Mean 19.14 RMS 0.9086

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC07, cr/chan=002/119, tube=P03TC07 03TC07 Entries 531

Mean 22.95 RMS 0.8629

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC08, cr/chan=002/075, tube=P03TC08 03TC08 Entries 531

Mean 23.12 RMS 1.071

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC09, cr/chan=002/076, tube=P03TC09 03TC09 Entries 531

Mean 18.12 RMS 1.2

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC10, cr/chan=002/077, tube=P03TC10 03TC10 Entries 531

Mean 17.53 RMS 1.113

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC11, cr/chan=002/078, tube=P03TC11 03TC11 Entries 531

Mean 25.19 RMS 1.029

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC12, cr/chan=002/079, tube=P03TC12 03TC12 Entries 531

Mean 27.52 RMS 0.8262

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC01, cr/chan=002/072, tube=P03TC01 03TC01

Entries 531 Mean 21.36

RMS 1.258 Underflow 0

ADC for 03TC01, cr/chan=002/072, tube=P03TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC02, cr/chan=002/073, tube=P03TC02 03TC02

Entries 531 Mean 25.85

RMS 1.26 Underflow 0

ADC for 03TC02, cr/chan=002/073, tube=P03TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC03, cr/chan=002/074, tube=P03TC03 03TC03

Entries 531 Mean 25.57

RMS 1.163 Underflow 0

ADC for 03TC03, cr/chan=002/074, tube=P03TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC04, cr/chan=002/116, tube=P03TC04 03TC04

Entries 531 Mean 12.44

RMS 0.8335 Underflow 0

ADC for 03TC04, cr/chan=002/116, tube=P03TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC05, cr/chan=002/117, tube=P03TC05 03TC05

Entries 531 Mean 47.39

RMS 25.14 Underflow 0

ADC for 03TC05, cr/chan=002/117, tube=P03TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC06, cr/chan=002/118, tube=P03TC06 03TC06

Entries 531 Mean 19.12

RMS 0.8669 Underflow 0

ADC for 03TC06, cr/chan=002/118, tube=P03TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC07, cr/chan=002/119, tube=P03TC07 03TC07

Entries 531 Mean 22.95

RMS 0.849 Underflow 0

ADC for 03TC07, cr/chan=002/119, tube=P03TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC08, cr/chan=002/075, tube=P03TC08 03TC08

Entries 531 Mean 23.22

RMS 1.149 Underflow 0

ADC for 03TC08, cr/chan=002/075, tube=P03TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC09, cr/chan=002/076, tube=P03TC09 03TC09

Entries 531 Mean 18.11

RMS 1.21 Underflow 0

ADC for 03TC09, cr/chan=002/076, tube=P03TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC10, cr/chan=002/077, tube=P03TC10 03TC10

Entries 531 Mean 17.5

RMS 1.171 Underflow 0

ADC for 03TC10, cr/chan=002/077, tube=P03TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC11, cr/chan=002/078, tube=P03TC11 03TC11

Entries 531 Mean 25.24

RMS 0.9578 Underflow 0

ADC for 03TC11, cr/chan=002/078, tube=P03TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC12, cr/chan=002/079, tube=P03TC12 03TC12

Entries 531 Mean 27.62

RMS 0.8632 Underflow 0

ADC for 03TC12, cr/chan=002/079, tube=P03TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC01, cr/chan=002/072, tube=P03TC01 03TC01 Entries 525

Mean 21.42 RMS 1.251

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC02, cr/chan=002/073, tube=P03TC02 03TC02 Entries 525

Mean 25.94 RMS 1.289

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC03, cr/chan=002/074, tube=P03TC03 03TC03 Entries 525

Mean 25.59 RMS 1.224

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC04, cr/chan=002/116, tube=P03TC04 03TC04 Entries 525

Mean 12.37 RMS 0.8751

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC05, cr/chan=002/117, tube=P03TC05 03TC05 Entries 525

Mean 15.46 RMS 0.916

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC06, cr/chan=002/118, tube=P03TC06 03TC06 Entries 525

Mean 70.6 RMS 38.17

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC07, cr/chan=002/119, tube=P03TC07 03TC07 Entries 525

Mean 22.92 RMS 0.8321

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC08, cr/chan=002/075, tube=P03TC08 03TC08 Entries 525

Mean 23.1 RMS 1.136

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC09, cr/chan=002/076, tube=P03TC09 03TC09 Entries 525

Mean 18.1 RMS 1.172

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC10, cr/chan=002/077, tube=P03TC10 03TC10 Entries 525

Mean 17.42 RMS 1.121

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC11, cr/chan=002/078, tube=P03TC11 03TC11 Entries 525

Mean 25.22 RMS 1.03

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC12, cr/chan=002/079, tube=P03TC12 03TC12 Entries 525

Mean 27.57 RMS 0.8559

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC01, cr/chan=002/072, tube=P03TC01 03TC01

Entries 524 Mean 21.32

RMS 1.25 Underflow 0

ADC for 03TC01, cr/chan=002/072, tube=P03TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC02, cr/chan=002/073, tube=P03TC02 03TC02

Entries 524 Mean 25.78

RMS 1.275 Underflow 0

ADC for 03TC02, cr/chan=002/073, tube=P03TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC03, cr/chan=002/074, tube=P03TC03 03TC03

Entries 524 Mean 25.57

RMS 1.146 Underflow 0

ADC for 03TC03, cr/chan=002/074, tube=P03TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC04, cr/chan=002/116, tube=P03TC04 03TC04

Entries 524 Mean 12.34

RMS 0.8221 Underflow 0

ADC for 03TC04, cr/chan=002/116, tube=P03TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC05, cr/chan=002/117, tube=P03TC05 03TC05

Entries 524 Mean 15.36

RMS 0.8937 Underflow 0

ADC for 03TC05, cr/chan=002/117, tube=P03TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC06, cr/chan=002/118, tube=P03TC06 03TC06

Entries 524 Mean 19.06

RMS 0.8877 Underflow 0

ADC for 03TC06, cr/chan=002/118, tube=P03TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC07, cr/chan=002/119, tube=P03TC07 03TC07

Entries 524 Mean 50.52

RMS 20.49 Underflow 0

ADC for 03TC07, cr/chan=002/119, tube=P03TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC08, cr/chan=002/075, tube=P03TC08 03TC08

Entries 524 Mean 23.12

RMS 1.13 Underflow 0

ADC for 03TC08, cr/chan=002/075, tube=P03TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC09, cr/chan=002/076, tube=P03TC09 03TC09

Entries 524 Mean 18.11

RMS 1.222 Underflow 0

ADC for 03TC09, cr/chan=002/076, tube=P03TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC10, cr/chan=002/077, tube=P03TC10 03TC10

Entries 524 Mean 17.33

RMS 1.109 Underflow 0

ADC for 03TC10, cr/chan=002/077, tube=P03TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC11, cr/chan=002/078, tube=P03TC11 03TC11

Entries 524 Mean 25.16

RMS 1.045 Underflow 0

ADC for 03TC11, cr/chan=002/078, tube=P03TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC12, cr/chan=002/079, tube=P03TC12 03TC12

Entries 524 Mean 27.5

RMS 0.8682 Underflow 0

ADC for 03TC12, cr/chan=002/079, tube=P03TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC01, cr/chan=002/072, tube=P03TC01 03TC01

Entries 531

Mean 21.46 RMS 1.261

Underflow 0

ADC for 03TC01, cr/chan=002/072, tube=P03TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC02, cr/chan=002/073, tube=P03TC02 03TC02

Entries 531

Mean 25.88 RMS 1.197

Underflow 0

ADC for 03TC02, cr/chan=002/073, tube=P03TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC03, cr/chan=002/074, tube=P03TC03 03TC03

Entries 531

Mean 25.62 RMS 1.202

Underflow 0

ADC for 03TC03, cr/chan=002/074, tube=P03TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC04, cr/chan=002/116, tube=P03TC04 03TC04

Entries 531

Mean 12.45 RMS 0.8207

Underflow 0

ADC for 03TC04, cr/chan=002/116, tube=P03TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC05, cr/chan=002/117, tube=P03TC05 03TC05

Entries 531

Mean 15.4 RMS 0.9424

Underflow 0

ADC for 03TC05, cr/chan=002/117, tube=P03TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC06, cr/chan=002/118, tube=P03TC06 03TC06

Entries 531

Mean 19.11 RMS 0.8347

Underflow 0

ADC for 03TC06, cr/chan=002/118, tube=P03TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC07, cr/chan=002/119, tube=P03TC07 03TC07

Entries 531

Mean 22.99 RMS 0.8425

Underflow 0

ADC for 03TC07, cr/chan=002/119, tube=P03TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 03TC08, cr/chan=002/075, tube=P03TC08 03TC08

Entries 531

Mean 95.01 RMS 53.96

Underflow 0

ADC for 03TC08, cr/chan=002/075, tube=P03TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC09, cr/chan=002/076, tube=P03TC09 03TC09

Entries 531

Mean 18.1 RMS 1.166

Underflow 0

ADC for 03TC09, cr/chan=002/076, tube=P03TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC10, cr/chan=002/077, tube=P03TC10 03TC10

Entries 531

Mean 17.41 RMS 1.107

Underflow 0

ADC for 03TC10, cr/chan=002/077, tube=P03TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC11, cr/chan=002/078, tube=P03TC11 03TC11

Entries 531

Mean 25.24 RMS 1.056

Underflow 0

ADC for 03TC11, cr/chan=002/078, tube=P03TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC12, cr/chan=002/079, tube=P03TC12 03TC12

Entries 531

Mean 27.6 RMS 0.8808

Underflow 0

ADC for 03TC12, cr/chan=002/079, tube=P03TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC01, cr/chan=002/072, tube=P03TC01 03TC01 Entries 530

Mean 21.36 RMS 1.246

Underflow 0

ADC for 03TC01, cr/chan=002/072, tube=P03TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC02, cr/chan=002/073, tube=P03TC02 03TC02 Entries 530

Mean 25.86 RMS 1.253

Underflow 0

ADC for 03TC02, cr/chan=002/073, tube=P03TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC03, cr/chan=002/074, tube=P03TC03 03TC03 Entries 530

Mean 25.56 RMS 1.166

Underflow 0

ADC for 03TC03, cr/chan=002/074, tube=P03TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC04, cr/chan=002/116, tube=P03TC04 03TC04 Entries 530

Mean 12.41 RMS 0.8153

Underflow 0

ADC for 03TC04, cr/chan=002/116, tube=P03TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC05, cr/chan=002/117, tube=P03TC05 03TC05 Entries 530

Mean 15.4 RMS 0.9124

Underflow 0

ADC for 03TC05, cr/chan=002/117, tube=P03TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC06, cr/chan=002/118, tube=P03TC06 03TC06 Entries 530

Mean 19.12 RMS 0.825

Underflow 0

ADC for 03TC06, cr/chan=002/118, tube=P03TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC07, cr/chan=002/119, tube=P03TC07 03TC07 Entries 530

Mean 22.95 RMS 0.8715

Underflow 0

ADC for 03TC07, cr/chan=002/119, tube=P03TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC08, cr/chan=002/075, tube=P03TC08 03TC08 Entries 530

Mean 23.11 RMS 1.136

Underflow 0

ADC for 03TC08, cr/chan=002/075, tube=P03TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

ADC for 03TC09, cr/chan=002/076, tube=P03TC09 03TC09 Entries 530

Mean 48.92 RMS 23.82

Underflow 0

ADC for 03TC09, cr/chan=002/076, tube=P03TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC10, cr/chan=002/077, tube=P03TC10 03TC10 Entries 530

Mean 17.45 RMS 1.144

Underflow 0

ADC for 03TC10, cr/chan=002/077, tube=P03TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC11, cr/chan=002/078, tube=P03TC11 03TC11 Entries 530

Mean 25.2 RMS 1.035

Underflow 0

ADC for 03TC11, cr/chan=002/078, tube=P03TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC12, cr/chan=002/079, tube=P03TC12 03TC12 Entries 530

Mean 27.56 RMS 0.9197

Underflow 0

ADC for 03TC12, cr/chan=002/079, tube=P03TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC01, cr/chan=002/072, tube=P03TC01 03TC01

Entries 531 Mean 21.45

RMS 1.306 Underflow 0

ADC for 03TC01, cr/chan=002/072, tube=P03TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC02, cr/chan=002/073, tube=P03TC02 03TC02

Entries 531 Mean 25.82

RMS 1.22 Underflow 0

ADC for 03TC02, cr/chan=002/073, tube=P03TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC03, cr/chan=002/074, tube=P03TC03 03TC03

Entries 531 Mean 25.65

RMS 1.21 Underflow 0

ADC for 03TC03, cr/chan=002/074, tube=P03TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC04, cr/chan=002/116, tube=P03TC04 03TC04

Entries 531 Mean 12.36

RMS 0.9336 Underflow 0

ADC for 03TC04, cr/chan=002/116, tube=P03TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC05, cr/chan=002/117, tube=P03TC05 03TC05

Entries 531 Mean 15.45

RMS 0.8825 Underflow 0

ADC for 03TC05, cr/chan=002/117, tube=P03TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC06, cr/chan=002/118, tube=P03TC06 03TC06

Entries 531 Mean 19.12

RMS 0.8752 Underflow 0

ADC for 03TC06, cr/chan=002/118, tube=P03TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC07, cr/chan=002/119, tube=P03TC07 03TC07

Entries 531 Mean 22.94

RMS 0.8406 Underflow 0

ADC for 03TC07, cr/chan=002/119, tube=P03TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC08, cr/chan=002/075, tube=P03TC08 03TC08

Entries 531 Mean 23.22

RMS 1.123 Underflow 0

ADC for 03TC08, cr/chan=002/075, tube=P03TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC09, cr/chan=002/076, tube=P03TC09 03TC09

Entries 531 Mean 18.2

RMS 1.184 Underflow 0

ADC for 03TC09, cr/chan=002/076, tube=P03TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 03TC10, cr/chan=002/077, tube=P03TC10 03TC10

Entries 531 Mean 33.25

RMS 12.58 Underflow 0

ADC for 03TC10, cr/chan=002/077, tube=P03TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC11, cr/chan=002/078, tube=P03TC11 03TC11

Entries 531 Mean 25.27

RMS 0.9758 Underflow 0

ADC for 03TC11, cr/chan=002/078, tube=P03TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC12, cr/chan=002/079, tube=P03TC12 03TC12

Entries 531 Mean 27.58

RMS 0.8676 Underflow 0

ADC for 03TC12, cr/chan=002/079, tube=P03TC12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC01, cr/chan=002/072, tube=P03TC01 03TC01 Entries 525

Mean 21.44 RMS 1.22

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC02, cr/chan=002/073, tube=P03TC02 03TC02 Entries 525

Mean 25.94 RMS 1.179

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC03, cr/chan=002/074, tube=P03TC03 03TC03 Entries 525

Mean 25.59 RMS 1.199

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC04, cr/chan=002/116, tube=P03TC04 03TC04 Entries 525

Mean 12.43 RMS 0.8891

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC05, cr/chan=002/117, tube=P03TC05 03TC05 Entries 525

Mean 15.49 RMS 0.9332

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC06, cr/chan=002/118, tube=P03TC06 03TC06 Entries 525

Mean 19.12 RMS 0.8896

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC07, cr/chan=002/119, tube=P03TC07 03TC07 Entries 525

Mean 22.9 RMS 0.8522

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC08, cr/chan=002/075, tube=P03TC08 03TC08 Entries 525

Mean 23.14 RMS 1.102

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC09, cr/chan=002/076, tube=P03TC09 03TC09 Entries 525

Mean 18.1 RMS 1.281

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC10, cr/chan=002/077, tube=P03TC10 03TC10 Entries 525

Mean 17.51 RMS 1.136

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 03TC11, cr/chan=002/078, tube=P03TC11 03TC11 Entries 525

Mean 85.76 RMS 44.71

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC12, cr/chan=002/079, tube=P03TC12 03TC12 Entries 525

Mean 27.6 RMS 0.8904

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC01, cr/chan=002/072, tube=P03TC01 03TC01

Entries 525 Mean 21.38

RMS 1.222 Underflow 0

ADC for 03TC01, cr/chan=002/072, tube=P03TC01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC02, cr/chan=002/073, tube=P03TC02 03TC02

Entries 525 Mean 25.79

RMS 1.194 Underflow 0

ADC for 03TC02, cr/chan=002/073, tube=P03TC02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC03, cr/chan=002/074, tube=P03TC03 03TC03

Entries 525 Mean 25.61

RMS 1.254 Underflow 0

ADC for 03TC03, cr/chan=002/074, tube=P03TC03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC04, cr/chan=002/116, tube=P03TC04 03TC04

Entries 525 Mean 12.44

RMS 0.8272 Underflow 0

ADC for 03TC04, cr/chan=002/116, tube=P03TC04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC05, cr/chan=002/117, tube=P03TC05 03TC05

Entries 525 Mean 15.45

RMS 0.9154 Underflow 0

ADC for 03TC05, cr/chan=002/117, tube=P03TC05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC06, cr/chan=002/118, tube=P03TC06 03TC06

Entries 525 Mean 19.06

RMS 0.8327 Underflow 0

ADC for 03TC06, cr/chan=002/118, tube=P03TC06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC07, cr/chan=002/119, tube=P03TC07 03TC07

Entries 525 Mean 22.88

RMS 0.8596 Underflow 0

ADC for 03TC07, cr/chan=002/119, tube=P03TC07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC08, cr/chan=002/075, tube=P03TC08 03TC08

Entries 525 Mean 23.18

RMS 1.145 Underflow 0

ADC for 03TC08, cr/chan=002/075, tube=P03TC08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC09, cr/chan=002/076, tube=P03TC09 03TC09

Entries 525 Mean 18.14

RMS 1.138 Underflow 0

ADC for 03TC09, cr/chan=002/076, tube=P03TC09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC10, cr/chan=002/077, tube=P03TC10 03TC10

Entries 525 Mean 17.46

RMS 1.106 Underflow 0

ADC for 03TC10, cr/chan=002/077, tube=P03TC10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TC11, cr/chan=002/078, tube=P03TC11 03TC11

Entries 525 Mean 25.26

RMS 1.035 Underflow 0

ADC for 03TC11, cr/chan=002/078, tube=P03TC11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 03TC12, cr/chan=002/079, tube=P03TC12 03TC12

Entries 525 Mean 49.34

RMS 16 Underflow 0

ADC for 03TC12, cr/chan=002/079, tube=P03TC12