Tue Oct 26 15:59:21 2004 12 towers for subsector 3TD --

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD01, cr/chan=003/000, tube=P03TD01 03TD01

Entries 531

Mean 20.13 RMS 5.228

Underflow 0

ADC for 03TD01, cr/chan=003/000, tube=P03TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD02, cr/chan=003/001, tube=P03TD02 03TD02

Entries 531

Mean 23.38 RMS 1.001

Underflow 0

ADC for 03TD02, cr/chan=003/001, tube=P03TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD03, cr/chan=003/002, tube=P03TD03 03TD03

Entries 531

Mean 25.36 RMS 0.8116

Underflow 0

ADC for 03TD03, cr/chan=003/002, tube=P03TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD04, cr/chan=003/080, tube=P03TD04 03TD04

Entries 531

Mean 19.92 RMS 0.9498

Underflow 0

ADC for 03TD04, cr/chan=003/080, tube=P03TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD05, cr/chan=003/081, tube=P03TD05 03TD05

Entries 531

Mean 12.03 RMS 0.9261

Underflow 0

ADC for 03TD05, cr/chan=003/081, tube=P03TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD06, cr/chan=003/082, tube=P03TD06 03TD06

Entries 531

Mean 14.14 RMS 0.9583

Underflow 0

ADC for 03TD06, cr/chan=003/082, tube=P03TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD07, cr/chan=003/083, tube=P03TD07 03TD07

Entries 531

Mean 4.476 RMS 0.8662

Underflow 0

ADC for 03TD07, cr/chan=003/083, tube=P03TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD08, cr/chan=003/003, tube=P03TD08 03TD08

Entries 531

Mean 24.62 RMS 0.9274

Underflow 0

ADC for 03TD08, cr/chan=003/003, tube=P03TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD09, cr/chan=003/004, tube=P03TD09 03TD09

Entries 531

Mean 19.09 RMS 1.031

Underflow 0

ADC for 03TD09, cr/chan=003/004, tube=P03TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD10, cr/chan=003/005, tube=P03TD10 03TD10

Entries 531

Mean 24.18 RMS 1.058

Underflow 0

ADC for 03TD10, cr/chan=003/005, tube=P03TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD11, cr/chan=003/006, tube=P03TD11 03TD11

Entries 531

Mean 18.63 RMS 0.8863

Underflow 0

ADC for 03TD11, cr/chan=003/006, tube=P03TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD12, cr/chan=003/007, tube=P03TD12 03TD12

Entries 531

Mean 18.9 RMS 1.181

Underflow 0

ADC for 03TD12, cr/chan=003/007, tube=P03TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD01, cr/chan=003/000, tube=P03TD01 03TD01 Entries 531

Mean 14.35 RMS 0.9863

Underflow 0

ADC for 03TD01, cr/chan=003/000, tube=P03TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD02, cr/chan=003/001, tube=P03TD02 03TD02 Entries 531

Mean 37.02 RMS 12.46

Underflow 0

ADC for 03TD02, cr/chan=003/001, tube=P03TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD03, cr/chan=003/002, tube=P03TD03 03TD03 Entries 531

Mean 25.24 RMS 0.8456

Underflow 0

ADC for 03TD03, cr/chan=003/002, tube=P03TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD04, cr/chan=003/080, tube=P03TD04 03TD04 Entries 531

Mean 19.97 RMS 1.04

Underflow 0

ADC for 03TD04, cr/chan=003/080, tube=P03TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD05, cr/chan=003/081, tube=P03TD05 03TD05 Entries 531

Mean 12.09 RMS 0.9324

Underflow 0

ADC for 03TD05, cr/chan=003/081, tube=P03TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD06, cr/chan=003/082, tube=P03TD06 03TD06 Entries 531

Mean 14.24 RMS 1.008

Underflow 0

ADC for 03TD06, cr/chan=003/082, tube=P03TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD07, cr/chan=003/083, tube=P03TD07 03TD07 Entries 531

Mean 4.467 RMS 0.9084

Underflow 0

ADC for 03TD07, cr/chan=003/083, tube=P03TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD08, cr/chan=003/003, tube=P03TD08 03TD08 Entries 531

Mean 24.61 RMS 1.011

Underflow 0

ADC for 03TD08, cr/chan=003/003, tube=P03TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD09, cr/chan=003/004, tube=P03TD09 03TD09 Entries 531

Mean 19.17 RMS 1.02

Underflow 0

ADC for 03TD09, cr/chan=003/004, tube=P03TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD10, cr/chan=003/005, tube=P03TD10 03TD10 Entries 531

Mean 24.17 RMS 1.036

Underflow 0

ADC for 03TD10, cr/chan=003/005, tube=P03TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD11, cr/chan=003/006, tube=P03TD11 03TD11 Entries 531

Mean 18.66 RMS 0.8974

Underflow 0

ADC for 03TD11, cr/chan=003/006, tube=P03TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD12, cr/chan=003/007, tube=P03TD12 03TD12 Entries 531

Mean 18.87 RMS 1.193

Underflow 0

ADC for 03TD12, cr/chan=003/007, tube=P03TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD01, cr/chan=003/000, tube=P03TD01 03TD01

Entries 525 Mean 14.42

RMS 0.9636 Underflow 0

ADC for 03TD01, cr/chan=003/000, tube=P03TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD02, cr/chan=003/001, tube=P03TD02 03TD02

Entries 525 Mean 23.38

RMS 1.051 Underflow 0

ADC for 03TD02, cr/chan=003/001, tube=P03TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD03, cr/chan=003/002, tube=P03TD03 03TD03

Entries 525 Mean 37.46

RMS 11.22 Underflow 0

ADC for 03TD03, cr/chan=003/002, tube=P03TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD04, cr/chan=003/080, tube=P03TD04 03TD04

Entries 525 Mean 19.97

RMS 1.004 Underflow 0

ADC for 03TD04, cr/chan=003/080, tube=P03TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD05, cr/chan=003/081, tube=P03TD05 03TD05

Entries 525 Mean 12.03

RMS 0.9566 Underflow 0

ADC for 03TD05, cr/chan=003/081, tube=P03TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD06, cr/chan=003/082, tube=P03TD06 03TD06

Entries 525 Mean 14.26

RMS 1.054 Underflow 0

ADC for 03TD06, cr/chan=003/082, tube=P03TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD07, cr/chan=003/083, tube=P03TD07 03TD07

Entries 525 Mean 4.501

RMS 0.8764 Underflow 0

ADC for 03TD07, cr/chan=003/083, tube=P03TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD08, cr/chan=003/003, tube=P03TD08 03TD08

Entries 525 Mean 24.63

RMS 0.9485 Underflow 0

ADC for 03TD08, cr/chan=003/003, tube=P03TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD09, cr/chan=003/004, tube=P03TD09 03TD09

Entries 525 Mean 19.13

RMS 0.9939 Underflow 0

ADC for 03TD09, cr/chan=003/004, tube=P03TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD10, cr/chan=003/005, tube=P03TD10 03TD10

Entries 525 Mean 24.24

RMS 1.057 Underflow 0

ADC for 03TD10, cr/chan=003/005, tube=P03TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD11, cr/chan=003/006, tube=P03TD11 03TD11

Entries 525 Mean 18.73

RMS 0.9279 Underflow 0

ADC for 03TD11, cr/chan=003/006, tube=P03TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD12, cr/chan=003/007, tube=P03TD12 03TD12

Entries 525 Mean 19.02

RMS 1.169 Underflow 0

ADC for 03TD12, cr/chan=003/007, tube=P03TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD01, cr/chan=003/000, tube=P03TD01 03TD01 Entries 528

Mean 14.37 RMS 1.016

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD02, cr/chan=003/001, tube=P03TD02 03TD02 Entries 528

Mean 23.39 RMS 1

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD03, cr/chan=003/002, tube=P03TD03 03TD03 Entries 528

Mean 25.35 RMS 0.7963

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD04, cr/chan=003/080, tube=P03TD04 03TD04 Entries 528

Mean 34.06 RMS 12.53

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD05, cr/chan=003/081, tube=P03TD05 03TD05 Entries 528

Mean 12 RMS 0.9139

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD06, cr/chan=003/082, tube=P03TD06 03TD06 Entries 528

Mean 14.18 RMS 0.9526

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD07, cr/chan=003/083, tube=P03TD07 03TD07 Entries 528

Mean 4.481 RMS 0.857

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD08, cr/chan=003/003, tube=P03TD08 03TD08 Entries 528

Mean 24.66 RMS 0.9754

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD09, cr/chan=003/004, tube=P03TD09 03TD09 Entries 528

Mean 19.19 RMS 1.076

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD10, cr/chan=003/005, tube=P03TD10 03TD10 Entries 528

Mean 24.25 RMS 1.044

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD11, cr/chan=003/006, tube=P03TD11 03TD11 Entries 528

Mean 18.73 RMS 0.9223

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD12, cr/chan=003/007, tube=P03TD12 03TD12 Entries 528

Mean 18.9 RMS 1.177

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD01, cr/chan=003/000, tube=P03TD01 03TD01

Entries 526 Mean 14.4

RMS 1.013 Underflow 0

ADC for 03TD01, cr/chan=003/000, tube=P03TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD02, cr/chan=003/001, tube=P03TD02 03TD02

Entries 526 Mean 23.38

RMS 1.112 Underflow 0

ADC for 03TD02, cr/chan=003/001, tube=P03TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD03, cr/chan=003/002, tube=P03TD03 03TD03

Entries 526 Mean 25.36

RMS 0.8782 Underflow 0

ADC for 03TD03, cr/chan=003/002, tube=P03TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD04, cr/chan=003/080, tube=P03TD04 03TD04

Entries 526 Mean 19.88

RMS 1.002 Underflow 0

ADC for 03TD04, cr/chan=003/080, tube=P03TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD05, cr/chan=003/081, tube=P03TD05 03TD05

Entries 526 Mean 17.84

RMS 5.559 Underflow 0

ADC for 03TD05, cr/chan=003/081, tube=P03TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD06, cr/chan=003/082, tube=P03TD06 03TD06

Entries 526 Mean 14.18

RMS 1.001 Underflow 0

ADC for 03TD06, cr/chan=003/082, tube=P03TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD07, cr/chan=003/083, tube=P03TD07 03TD07

Entries 526 Mean 4.424

RMS 0.8962 Underflow 0

ADC for 03TD07, cr/chan=003/083, tube=P03TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD08, cr/chan=003/003, tube=P03TD08 03TD08

Entries 526 Mean 24.63

RMS 0.9942 Underflow 0

ADC for 03TD08, cr/chan=003/003, tube=P03TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD09, cr/chan=003/004, tube=P03TD09 03TD09

Entries 526 Mean 19.15

RMS 1.068 Underflow 0

ADC for 03TD09, cr/chan=003/004, tube=P03TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD10, cr/chan=003/005, tube=P03TD10 03TD10

Entries 526 Mean 24.17

RMS 1.101 Underflow 0

ADC for 03TD10, cr/chan=003/005, tube=P03TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD11, cr/chan=003/006, tube=P03TD11 03TD11

Entries 526 Mean 18.67

RMS 0.9011 Underflow 0

ADC for 03TD11, cr/chan=003/006, tube=P03TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD12, cr/chan=003/007, tube=P03TD12 03TD12

Entries 526 Mean 18.88

RMS 1.193 Underflow 0

ADC for 03TD12, cr/chan=003/007, tube=P03TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD01, cr/chan=003/000, tube=P03TD01 03TD01 Entries 528

Mean 14.37 RMS 0.9985

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD02, cr/chan=003/001, tube=P03TD02 03TD02 Entries 528

Mean 23.37 RMS 1.029

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD03, cr/chan=003/002, tube=P03TD03 03TD03 Entries 528

Mean 25.29 RMS 0.8451

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD04, cr/chan=003/080, tube=P03TD04 03TD04 Entries 528

Mean 19.95 RMS 0.9529

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD05, cr/chan=003/081, tube=P03TD05 03TD05 Entries 528

Mean 11.96 RMS 0.8922

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD06, cr/chan=003/082, tube=P03TD06 03TD06 Entries 528

Mean 28.92 RMS 13.06

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD07, cr/chan=003/083, tube=P03TD07 03TD07 Entries 528

Mean 4.475 RMS 0.9105

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD08, cr/chan=003/003, tube=P03TD08 03TD08 Entries 528

Mean 24.53 RMS 0.9668

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD09, cr/chan=003/004, tube=P03TD09 03TD09 Entries 528

Mean 19.19 RMS 1.022

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD10, cr/chan=003/005, tube=P03TD10 03TD10 Entries 528

Mean 24.19 RMS 1.046

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD11, cr/chan=003/006, tube=P03TD11 03TD11 Entries 528

Mean 18.68 RMS 0.9041

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD12, cr/chan=003/007, tube=P03TD12 03TD12 Entries 528

Mean 18.86 RMS 1.165

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD01, cr/chan=003/000, tube=P03TD01 03TD01

Entries 531 Mean 14.4

RMS 0.962 Underflow 0

ADC for 03TD01, cr/chan=003/000, tube=P03TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD02, cr/chan=003/001, tube=P03TD02 03TD02

Entries 531 Mean 23.39

RMS 1.016 Underflow 0

ADC for 03TD02, cr/chan=003/001, tube=P03TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD03, cr/chan=003/002, tube=P03TD03 03TD03

Entries 531 Mean 25.32

RMS 0.7922 Underflow 0

ADC for 03TD03, cr/chan=003/002, tube=P03TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD04, cr/chan=003/080, tube=P03TD04 03TD04

Entries 531 Mean 20

RMS 1.026 Underflow 0

ADC for 03TD04, cr/chan=003/080, tube=P03TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD05, cr/chan=003/081, tube=P03TD05 03TD05

Entries 531 Mean 12.03

RMS 0.9949 Underflow 0

ADC for 03TD05, cr/chan=003/081, tube=P03TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD06, cr/chan=003/082, tube=P03TD06 03TD06

Entries 531 Mean 14.26

RMS 1.004 Underflow 0

ADC for 03TD06, cr/chan=003/082, tube=P03TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD07, cr/chan=003/083, tube=P03TD07 03TD07

Entries 531 Mean 21.65

RMS 15.65 Underflow 0

ADC for 03TD07, cr/chan=003/083, tube=P03TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD08, cr/chan=003/003, tube=P03TD08 03TD08

Entries 531 Mean 24.65

RMS 0.983 Underflow 0

ADC for 03TD08, cr/chan=003/003, tube=P03TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD09, cr/chan=003/004, tube=P03TD09 03TD09

Entries 531 Mean 19.13

RMS 1.042 Underflow 0

ADC for 03TD09, cr/chan=003/004, tube=P03TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD10, cr/chan=003/005, tube=P03TD10 03TD10

Entries 531 Mean 24.17

RMS 1.059 Underflow 0

ADC for 03TD10, cr/chan=003/005, tube=P03TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD11, cr/chan=003/006, tube=P03TD11 03TD11

Entries 531 Mean 18.77

RMS 0.9333 Underflow 0

ADC for 03TD11, cr/chan=003/006, tube=P03TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD12, cr/chan=003/007, tube=P03TD12 03TD12

Entries 531 Mean 18.95

RMS 1.195 Underflow 0

ADC for 03TD12, cr/chan=003/007, tube=P03TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD01, cr/chan=003/000, tube=P03TD01 03TD01

Entries 529

Mean 14.34 RMS 0.9687

Underflow 0

ADC for 03TD01, cr/chan=003/000, tube=P03TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD02, cr/chan=003/001, tube=P03TD02 03TD02

Entries 529

Mean 23.37 RMS 1.074

Underflow 0

ADC for 03TD02, cr/chan=003/001, tube=P03TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD03, cr/chan=003/002, tube=P03TD03 03TD03

Entries 529

Mean 25.3 RMS 0.8923

Underflow 0

ADC for 03TD03, cr/chan=003/002, tube=P03TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD04, cr/chan=003/080, tube=P03TD04 03TD04

Entries 529

Mean 19.92 RMS 1.057

Underflow 0

ADC for 03TD04, cr/chan=003/080, tube=P03TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD05, cr/chan=003/081, tube=P03TD05 03TD05

Entries 529

Mean 11.97 RMS 0.9531

Underflow 0

ADC for 03TD05, cr/chan=003/081, tube=P03TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD06, cr/chan=003/082, tube=P03TD06 03TD06

Entries 529

Mean 14.16 RMS 0.9728

Underflow 0

ADC for 03TD06, cr/chan=003/082, tube=P03TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD07, cr/chan=003/083, tube=P03TD07 03TD07

Entries 529

Mean 4.403 RMS 0.8578

Underflow 0

ADC for 03TD07, cr/chan=003/083, tube=P03TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD08, cr/chan=003/003, tube=P03TD08 03TD08

Entries 529

Mean 34.03 RMS 8.297

Underflow 0

ADC for 03TD08, cr/chan=003/003, tube=P03TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD09, cr/chan=003/004, tube=P03TD09 03TD09

Entries 529

Mean 19.11 RMS 1.043

Underflow 0

ADC for 03TD09, cr/chan=003/004, tube=P03TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD10, cr/chan=003/005, tube=P03TD10 03TD10

Entries 529

Mean 24.17 RMS 1.017

Underflow 0

ADC for 03TD10, cr/chan=003/005, tube=P03TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD11, cr/chan=003/006, tube=P03TD11 03TD11

Entries 529

Mean 18.69 RMS 0.9344

Underflow 0

ADC for 03TD11, cr/chan=003/006, tube=P03TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD12, cr/chan=003/007, tube=P03TD12 03TD12

Entries 529

Mean 18.9 RMS 1.184

Underflow 0

ADC for 03TD12, cr/chan=003/007, tube=P03TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD01, cr/chan=003/000, tube=P03TD01 03TD01 Entries 531

Mean 14.42 RMS 1.023

Underflow 0

ADC for 03TD01, cr/chan=003/000, tube=P03TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD02, cr/chan=003/001, tube=P03TD02 03TD02 Entries 531

Mean 23.44 RMS 1.031

Underflow 0

ADC for 03TD02, cr/chan=003/001, tube=P03TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD03, cr/chan=003/002, tube=P03TD03 03TD03 Entries 531

Mean 25.41 RMS 0.842

Underflow 0

ADC for 03TD03, cr/chan=003/002, tube=P03TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD04, cr/chan=003/080, tube=P03TD04 03TD04 Entries 531

Mean 20.02 RMS 1.044

Underflow 0

ADC for 03TD04, cr/chan=003/080, tube=P03TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD05, cr/chan=003/081, tube=P03TD05 03TD05 Entries 531

Mean 12.09 RMS 0.8597

Underflow 0

ADC for 03TD05, cr/chan=003/081, tube=P03TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD06, cr/chan=003/082, tube=P03TD06 03TD06 Entries 531

Mean 14.25 RMS 0.9788

Underflow 0

ADC for 03TD06, cr/chan=003/082, tube=P03TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD07, cr/chan=003/083, tube=P03TD07 03TD07 Entries 531

Mean 4.542 RMS 0.8828

Underflow 0

ADC for 03TD07, cr/chan=003/083, tube=P03TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD08, cr/chan=003/003, tube=P03TD08 03TD08 Entries 531

Mean 24.67 RMS 1.004

Underflow 0

ADC for 03TD08, cr/chan=003/003, tube=P03TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD09, cr/chan=003/004, tube=P03TD09 03TD09 Entries 531

Mean 24.38 RMS 4.89

Underflow 0

ADC for 03TD09, cr/chan=003/004, tube=P03TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD10, cr/chan=003/005, tube=P03TD10 03TD10 Entries 531

Mean 24.24 RMS 1.082

Underflow 0

ADC for 03TD10, cr/chan=003/005, tube=P03TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD11, cr/chan=003/006, tube=P03TD11 03TD11 Entries 531

Mean 18.73 RMS 0.9408

Underflow 0

ADC for 03TD11, cr/chan=003/006, tube=P03TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD12, cr/chan=003/007, tube=P03TD12 03TD12 Entries 531

Mean 19.01 RMS 1.23

Underflow 0

ADC for 03TD12, cr/chan=003/007, tube=P03TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD01, cr/chan=003/000, tube=P03TD01 03TD01

Entries 525 Mean 14.36

RMS 1.021 Underflow 0

ADC for 03TD01, cr/chan=003/000, tube=P03TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD02, cr/chan=003/001, tube=P03TD02 03TD02

Entries 525 Mean 23.47

RMS 1.147 Underflow 0

ADC for 03TD02, cr/chan=003/001, tube=P03TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD03, cr/chan=003/002, tube=P03TD03 03TD03

Entries 525 Mean 25.3

RMS 0.8203 Underflow 0

ADC for 03TD03, cr/chan=003/002, tube=P03TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD04, cr/chan=003/080, tube=P03TD04 03TD04

Entries 525 Mean 19.97

RMS 1.032 Underflow 0

ADC for 03TD04, cr/chan=003/080, tube=P03TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD05, cr/chan=003/081, tube=P03TD05 03TD05

Entries 525 Mean 12.06

RMS 0.9053 Underflow 0

ADC for 03TD05, cr/chan=003/081, tube=P03TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD06, cr/chan=003/082, tube=P03TD06 03TD06

Entries 525 Mean 14.25

RMS 0.9849 Underflow 0

ADC for 03TD06, cr/chan=003/082, tube=P03TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD07, cr/chan=003/083, tube=P03TD07 03TD07

Entries 525 Mean 4.45

RMS 0.828 Underflow 0

ADC for 03TD07, cr/chan=003/083, tube=P03TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD08, cr/chan=003/003, tube=P03TD08 03TD08

Entries 525 Mean 24.57

RMS 1.011 Underflow 0

ADC for 03TD08, cr/chan=003/003, tube=P03TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD09, cr/chan=003/004, tube=P03TD09 03TD09

Entries 525 Mean 19.11

RMS 1.029 Underflow 0

ADC for 03TD09, cr/chan=003/004, tube=P03TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD10, cr/chan=003/005, tube=P03TD10 03TD10

Entries 525 Mean 38.05

RMS 12.46 Underflow 0

ADC for 03TD10, cr/chan=003/005, tube=P03TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD11, cr/chan=003/006, tube=P03TD11 03TD11

Entries 525 Mean 18.72

RMS 0.9912 Underflow 0

ADC for 03TD11, cr/chan=003/006, tube=P03TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD12, cr/chan=003/007, tube=P03TD12 03TD12

Entries 525 Mean 18.92

RMS 1.178 Underflow 0

ADC for 03TD12, cr/chan=003/007, tube=P03TD12

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD01, cr/chan=003/000, tube=P03TD01 03TD01 Entries 528

Mean 14.37 RMS 0.9993

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD02, cr/chan=003/001, tube=P03TD02 03TD02 Entries 528

Mean 23.4 RMS 1.054

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD03, cr/chan=003/002, tube=P03TD03 03TD03 Entries 528

Mean 25.35 RMS 0.803

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD04, cr/chan=003/080, tube=P03TD04 03TD04 Entries 528

Mean 19.9 RMS 1.019

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD05, cr/chan=003/081, tube=P03TD05 03TD05 Entries 528

Mean 12.05 RMS 0.9551

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD06, cr/chan=003/082, tube=P03TD06 03TD06 Entries 528

Mean 14.16 RMS 0.9607

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD07, cr/chan=003/083, tube=P03TD07 03TD07 Entries 528

Mean 4.407 RMS 0.8455

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD08, cr/chan=003/003, tube=P03TD08 03TD08 Entries 528

Mean 24.66 RMS 0.9815

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD09, cr/chan=003/004, tube=P03TD09 03TD09 Entries 528

Mean 19.19 RMS 1.13

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD10, cr/chan=003/005, tube=P03TD10 03TD10 Entries 528

Mean 24.32 RMS 1.075

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD11, cr/chan=003/006, tube=P03TD11 03TD11 Entries 528

Mean 57.96 RMS 36.41

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD12, cr/chan=003/007, tube=P03TD12 03TD12 Entries 528

Mean 18.94 RMS 1.186

Underflow 0

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD01, cr/chan=003/000, tube=P03TD01 03TD01

Entries 528 Mean 14.36

RMS 1.04 Underflow 0

ADC for 03TD01, cr/chan=003/000, tube=P03TD01

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD02, cr/chan=003/001, tube=P03TD02 03TD02

Entries 528 Mean 23.39

RMS 1.022 Underflow 0

ADC for 03TD02, cr/chan=003/001, tube=P03TD02

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD03, cr/chan=003/002, tube=P03TD03 03TD03

Entries 528 Mean 25.37

RMS 0.7914 Underflow 0

ADC for 03TD03, cr/chan=003/002, tube=P03TD03

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD04, cr/chan=003/080, tube=P03TD04 03TD04

Entries 528 Mean 19.94

RMS 1.051 Underflow 0

ADC for 03TD04, cr/chan=003/080, tube=P03TD04

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD05, cr/chan=003/081, tube=P03TD05 03TD05

Entries 528 Mean 12.09

RMS 0.8783 Underflow 0

ADC for 03TD05, cr/chan=003/081, tube=P03TD05

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD06, cr/chan=003/082, tube=P03TD06 03TD06

Entries 528 Mean 14.22

RMS 0.9852 Underflow 0

ADC for 03TD06, cr/chan=003/082, tube=P03TD06

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD07, cr/chan=003/083, tube=P03TD07 03TD07

Entries 528 Mean 4.464

RMS 0.9059 Underflow 0

ADC for 03TD07, cr/chan=003/083, tube=P03TD07

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD08, cr/chan=003/003, tube=P03TD08 03TD08

Entries 528 Mean 24.6

RMS 0.9815 Underflow 0

ADC for 03TD08, cr/chan=003/003, tube=P03TD08

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD09, cr/chan=003/004, tube=P03TD09 03TD09

Entries 528 Mean 19.16

RMS 1.037 Underflow 0

ADC for 03TD09, cr/chan=003/004, tube=P03TD09

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD10, cr/chan=003/005, tube=P03TD10 03TD10

Entries 528 Mean 24.24

RMS 1.015 Underflow 0

ADC for 03TD10, cr/chan=003/005, tube=P03TD10

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2

ADC for 03TD11, cr/chan=003/006, tube=P03TD11 03TD11

Entries 528 Mean 18.76

RMS 0.9045 Underflow 0

ADC for 03TD11, cr/chan=003/006, tube=P03TD11

ADC (mode=rawAdc)

1 10 10 2 10 3

1

10

10 2 ADC for 03TD12, cr/chan=003/007, tube=P03TD12 03TD12

Entries 528 Mean 31.36

RMS 11 Underflow 0

ADC for 03TD12, cr/chan=003/007, tube=P03TD12