raw ADC

-0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Counts

1

10

210

310

410

510

Towers : sector=05, subsector=A, eta=09 h05TA09

Entries 719284 Mean 0.01614 RMS 0.09233

Towers : sector=05, subsector=A, eta=09

raw ADC

0 50 100 150 200

Counts

1

10

210

310

410

510

PreShower 1 : sector=05, subsector=A, eta=09 h05PA09

Entries 649267 Mean 1.886 RMS 11.49

PreShower 1 : sector=05, subsector=A, eta=09

raw ADC

0 50 100 150 200

Counts

1

10

210

310

410

510

PreShower 2 : sector=05, subsector=A, eta=09 h05QA09

Entries 649267 Mean 2.345 RMS 13.86

PreShower 2 : sector=05, subsector=A, eta=09

raw ADC

0 50 100 150 200

Counts

1

10

210

310

410

510

PostShower : sector=05, subsector=A, eta=09 h05RA09

Entries 649267 Mean 0.2078 RMS 3.311

PostShower : sector=05, subsector=A, eta=09