raw ADC

-0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Counts

1

10

210

310

410

510

Towers : sector=05, subsector=B, eta=02 h05TB02

Entries 719284 Mean 0.01965 RMS 0.1237

Towers : sector=05, subsector=B, eta=02

raw ADC

0 50 100 150 200

Counts

1

10

210

310

410

510

PreShower 1 : sector=05, subsector=B, eta=02 h05PB02

Entries 649267 Mean 3.527 RMS 15.88

PreShower 1 : sector=05, subsector=B, eta=02

raw ADC

0 50 100 150 200

Counts

1

10

210

310

410

510

PreShower 2 : sector=05, subsector=B, eta=02 h05QB02

Entries 649267 Mean 3.537 RMS 17.12

PreShower 2 : sector=05, subsector=B, eta=02

raw ADC

0 50 100 150 200

Counts

1

10

210

310

410

510

PostShower : sector=05, subsector=B, eta=02 h05RB02

Entries 649267 Mean 0.368 RMS 4.918

PostShower : sector=05, subsector=B, eta=02