raw ADC

-0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Counts

1

10

210

310

410

510

Towers : sector=05, subsector=C, eta=03 h05TC03

Entries 719284 Mean 0.02223 RMS 0.109

Towers : sector=05, subsector=C, eta=03

raw ADC

0 50 100 150 200

Counts

1

10

210

310

410

510

PreShower 1 : sector=05, subsector=C, eta=03 h05PC03

Entries 649267 Mean 3.32 RMS 16.6

PreShower 1 : sector=05, subsector=C, eta=03

raw ADC

0 50 100 150 200

Counts

1

10

210

310

410

510

PreShower 2 : sector=05, subsector=C, eta=03 h05QC03

Entries 649267 Mean 2.859 RMS 14.62

PreShower 2 : sector=05, subsector=C, eta=03

raw ADC

0 50 100 150 200

Counts

1

10

210

310

410

510

PostShower : sector=05, subsector=C, eta=03 h05RC03

Entries 649267 Mean 0.3848 RMS 5.027

PostShower : sector=05, subsector=C, eta=03