raw ADC

-0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Counts

1

10

210

310

410

510

Towers : sector=05, subsector=C, eta=07 h05TC07

Entries 719284 Mean 0.02435 RMS 0.09861

Towers : sector=05, subsector=C, eta=07

raw ADC

0 50 100 150 200

Counts

1

10

210

310

410

510

PreShower 1 : sector=05, subsector=C, eta=07 h05PC07

Entries 649267 Mean 2.227 RMS 12.08

PreShower 1 : sector=05, subsector=C, eta=07

raw ADC

0 50 100 150 200

Counts

1

10

210

310

410

510

PreShower 2 : sector=05, subsector=C, eta=07 h05QC07

Entries 649267 Mean 2.21 RMS 13.15

PreShower 2 : sector=05, subsector=C, eta=07

raw ADC

0 50 100 150 200

Counts

1

10

210

310

410

510

PostShower : sector=05, subsector=C, eta=07 h05RC07

Entries 649267 Mean 0.3901 RMS 4.94

PostShower : sector=05, subsector=C, eta=07