raw ADC

-0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Counts

1

10

210

310

410

510

Towers : sector=05, subsector=C, eta=11 h05TC11

Entries 719284 Mean -0.03546 RMS 0.1724

Towers : sector=05, subsector=C, eta=11

raw ADC

0 50 100 150 200

Counts

1

10

210

310

410

510

PreShower 1 : sector=05, subsector=C, eta=11 h05PC11

Entries 649267 Mean 1.86 RMS 11.61

PreShower 1 : sector=05, subsector=C, eta=11

raw ADC

0 50 100 150 200

Counts

1

10

210

310

410

510

PreShower 2 : sector=05, subsector=C, eta=11 h05QC11

Entries 649267 Mean 1.466 RMS 9.839

PreShower 2 : sector=05, subsector=C, eta=11

raw ADC

0 50 100 150 200

Counts

1

10

210

310

410

510

PostShower : sector=05, subsector=C, eta=11 h05RC11

Entries 649267 Mean 0.4068 RMS 4.042

PostShower : sector=05, subsector=C, eta=11