raw ADC

-0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Counts

1

10

210

310

410

510

Towers : sector=05, subsector=D, eta=04 h05TD04

Entries 719284 Mean 0.013 RMS 0.1039

Towers : sector=05, subsector=D, eta=04

raw ADC

0 50 100 150 200

Counts

1

10

210

310

410

510

PreShower 1 : sector=05, subsector=D, eta=04 h05PD04

Entries 649267 Mean 3.088 RMS 15.59

PreShower 1 : sector=05, subsector=D, eta=04

raw ADC

0 50 100 150 200

Counts

1

10

210

310

410

510

PreShower 2 : sector=05, subsector=D, eta=04 h05QD04

Entries 649267 Mean 3.299 RMS 16.49

PreShower 2 : sector=05, subsector=D, eta=04

raw ADC

0 50 100 150 200

Counts

1

10

210

310

410

510

PostShower : sector=05, subsector=D, eta=04 h05RD04

Entries 649267 Mean 0.3583 RMS 3.871

PostShower : sector=05, subsector=D, eta=04