raw ADC

-0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Counts

1

10

210

Towers : sector=06, subsector=C, eta=04 h06TC04

Entries 2000 Mean 0.5807 RMS 0.6172

Towers : sector=06, subsector=C, eta=04

raw ADC

0 50 100 150 200

Counts

1

10

210

PreShower 1 : sector=06, subsector=C, eta=04 h06PC04 Entries 1588 Mean 28.81 RMS 25.5

PreShower 1 : sector=06, subsector=C, eta=04

raw ADC

0 50 100 150 200

Counts

1

10

210

PreShower 2 : sector=06, subsector=C, eta=04 h06QC04 Entries 1602 Mean 30.8 RMS 27.42

PreShower 2 : sector=06, subsector=C, eta=04

raw ADC

0 50 100 150 200

Counts

1

10

210

PostShower : sector=06, subsector=C, eta=04 h06RC04 Entries 1400 Mean 48.32 RMS 43.28

PostShower : sector=06, subsector=C, eta=04