RDO HDLC Link Mezzanine Board ccV

1234567891020191817161514131211LS245BUFdir enb1b2b3b4b5b6b7b8a1a2a3a4a5a6a7a8

1 241P2

1 2P1cc

V1234567891020191817161514131211LS245BUFdir

D15-D0A23-A1

DOE*AOE*

RDO_MISC_A15RDO_ID_B11RDO_MISC_A08RDO_ID_B0

LS32

UDS*LDS*R_W*

CS1*CS0*121354116

BR_W*BCS3*DTACK*RxD2TxD2

LINK_RESET*BCS2*BDS*D15D14D13D12D11D10D09D08D07D06D05D04D03D02D01D00BD15BD13BD11BD09BD07BD05BD03BD01BA23BA22BA20BA18BA16BA14BA12BA10BA08BA006BA04BA02RDO_MISC_A08RDO_MISC_A15RDO_ID_B0

VccA15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1D15D14D13D12D11D10D09D08

27C51264Kx8EPROMceoe/Vppa15Vccgndq7q6q5q4q3q2q1q0a14a13a12a11a10a9a8a7a6a5a4a3a2a1a031303272428294567891011

2325232162221201918151413

620632Kx8StaticRAMweoecsVccgndio8io7io6io5io4io3io2io1a14a13a12a11a10a9a8a7a6a5a4a3a2a1a0126223212425345678910

27222028141918171615131211

D15D14D13D12D11D10D09D08

A15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1

VccA15A14A13A12A11A10A9A8A7A6A5A4A3A2A1D07D06D05D04D03D02D01D00

D07D06D05D04D03D02D01D00

VccVccA16A16LS244BUF

Vccyb4yb3yb2yb1ya1ya2ya4ya3Ea

Eb2468111315172010

119181614129753a1a2a3a4b4b3b2b1Vccgnd

LS244BUF

Vcc2468111315172010

A23A22A21A20A19A18A17A16A15A14A13A12A11A10A09A08A07A06A05A04A03A02A01

R*_W

MC68302FC20IMP

VccGreenRed

D0-D15A23-A1

RDO_MISC_A15RDO_MISC_A08RDO_ID_B0

1 2 3 4

TxD2RxD2

TXD1RTS1DONEDACKDREQPA12TCLK3RCLK3TXD3RXD3TCLK2RCLK2

20Mhz700KW25pF25pF

VccVccIPL2IPL1IPL0

83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51BUSWTXD2RXD2RXD1504948474645444342414039383736353433323130292827262524232221201918

PB1184858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116PB6PB10PB9PB8PB7PB5PB4PB3PB2PB1PB0A01A02A03A04A05A06A07A08A09A10A11A12A13A14A15A16A17A18A19A20A21A22A23

EXTALXTALD15D14D13D12D11D10D09D08D07D06D05D04D03D02D01D00FRZDISCPUP P P PA A A A1 1 1 15 4 3 2P P P PA A A A1 1 0 01 0 9 8

DTACK

BCLR

BGACK

BRAVECBERR

R*_WR_W

12LS04

BR_W*

34LS04

34LS07

DTACK*

10Ks

123BDS*

UDS*LDS*LDSUDS

HALTRESET

1.2K100pF

12LS07

LINK_RESET*

98LS04

56LS04

BCS3*CS0*C S3C S2C S1C S0

117118119120121122123124125126127128129130131132BCS2*

D15D14D13D12D11D10D09D08D07D06D05D04D03D02D01D00

A16A17A18A19A20A21A22A23A12A13A14A15A11A10A09A08A07A06A05A04A03A02A01

RDO_MISC_A14RDO_MISC_A13RDO_MISC_A12RDO_MISC_A11RDO_MISC_A10RDO_MISC_A09RDO_MISC_A15 - RDO_MISC_A08RDO_ID_B1RDO_ID_B2RDO_ID_B3RDO_ID_B4RDO_ID_B5RDO_ID_B6RDO_ID_B7RDO_ID_B8RDO_ID_B9RDO_ID_B10RDO_ID_B11

RDO_ID_B11 - RDO_ID_B0

RDO HDLC Link Mezzanine BoardFred BieserJ.B. Hunter3-15-955-19-95

VccVccVccVccVccVccVcc

VccSIP Res.NetworkRN 1

Vcc10Ks

SIP Res.NetworkRN 1

VccVccCS1*

1312LS07

1110LS07

98LS07

56LS07

1312LS04U111

10LS04U1U1U1U2

LS321098U2U3U3U3U3U1U1U3U3U4CR1C1C2R1R2C3LED1LED2

P3U5U6U7U8U9U10U11U12U13U2U2

Last Used:U15LED2CR1C26R4RN1P3

75176

34128765U14

VccVccTD -TD +

9637

14U15

Vcc567823RD -RD +CLK -CLK +

RxD1RCLK1TCLK1

R3R4 ccV51ccVRD +RD -TD +TD -CLK +CLK -

470W470WSamtec MTS-151-01-S-V-A-PSamtec MTS-141-01-S-V-A-P yb4yb3yb2yb1ya1ya2ya4ya3Ea

Ebyb4yb3yb2yb1ya1ya2ya4ya3Ea

EbU.C. Lawrence Berkeley Laboratory

RHIC - STAR ProjectTitle:Engineer:Designer:Date:Modified:

12345678

VccVcc

0.1mFC4

0.1mFC5

0.1mFC6

0.1mFC7

0.1mFC8

0.1mFC9

0.1mFC10

0.1mFC11

0.1mFC12

0.1mFC13

0.1mFC14

0.1mFC15

0.1mFC16

0.1mFC17

0.1mFC18

0.1mFC19

0.1mFC20

0.1mFC21

0.1mFC22

0.1mFC23

0.1mFC24

0.1mFC25

0.1mFC26

R_W*

Vcc714U1

Vcc714U2

Vcc714U3

Vcc1357246810121416911131517