Vcc1 241

J21 251

J1DOE*AOE*

RDO_MISC_A15RDO_ID_B11RDO_MISC_A08RDO_ID_B0

BR_W*BCS3*DTACK*RxD2TxD2LINK_RESET*BCS2*BDS*BD14BD12BD10BD08BD06BD04BD02BD00BA23BA21BA19BA17BA15BA13BA11BA09BA07BA05BA03BA01RDO_MISC_A07RDO_MISC_A15RDO_ID_B1

RDO HDLC Mini-Mother Board

MAX232

1615

7321LS74Dual D-FFQ

QSRDCLS123Dual SS

10KWDOE*AOE*

BCS2*BDS3*BDS

DTACK*41231476

LS0020pF16

RDO_MISC_A15RDO_MISC_A08

VccVccBD15-BD00BA23-BA01Orange LEDs

LINK_RESET*

LINKRESETGreenBA23-BA1

LS00

BDS*BR_W*BCS2*BCS3*456

VccBA15BA14BA13BA12BA11BA10BA9BA8BA7BA6BA5BA4BA3BA2BA1BD15BD14BD13BD12BD11BD10BD09BD08

27C51264Kx8EPROMceoe/Vppa15Vccgndq7q6q5q4q3q2q1q0a14a13a12a11a10a9a8a7a6a5a4a3a2a1a031303272428294567891011

2325232162221201918151413

620632Kx8StaticRAMweoecsVccgndio8io7io6io5io4io3io2io1a14a13a12a11a10a9a8a7a6a5a4a3a2a1a0126223212425345678910

27222028141918171615131211

BD15BD14BD13BD12BD11BD10BD09BD08

VccBD07BD06BD05BD04BD03BD02BD01BD00

BD07BD06BD05BD04BD03BD02BD01BD00

VccVccBA16

BA15BA14BA13BA12BA11BA10BA9BA8BA7BA6BA5BA4BA3BA2BA1BA15BA14BA13BA12BA11BA10BA9BA8BA7BA6BA5BA4BA3BA2BA1BA16BA15BA14BA13BA12BA11BA10BA9BA8BA7BA6BA5BA4BA3BA2BA1821151443

3456LS04LS04

LS041110123

U1U4U2U2U5

LS041312U2LS74Dual D-FFQ

QSRDC1013121189U4LS123Dual SS

1097612

511U3U7U8U9U10U1PB1LED9LED1 - LED8

J3R1C1LT1084CT-5T

100mF10VTan.15mF16VTan.++

Vcc (+ 5 Volts)321

+ 8V

C2C3U6

Last Used:U10LED9C20R11RN2PB1SW2J5TS1TS112345678910

5678

1211109SW2

VccVccVccVccVcc

Samtec MSS-151-01-S-V-A-PSamtec MSS-141-01-S-V-A-PRDO HDLC Mini - Mother BoardFred BieserJ.B. Hunter3-15-955-19-95U.C. Lawrence Berkeley Laboratory

RHIC - STAR ProjectTitle:Engineer:Designer:Date:Modified:

RD +RD -TD +TD -CLK +CLK -

U2LS0498U212345678910J4

200 nS

VccVccU3RDO_ID_B11RDO_ID_B0

Vcc10Ks

SIP Res.NetworkRN 1

56781234

16131415161314151211109SW2SW112345POWERON10 Pin 3MDB25

1291110714813

134526

++++

+C4C5C6C7C81mF20V1mF20V1mF20V1mF20V1mF20V

0.1mFC9

0.1mFC10

0.1mFC11

0.1mFC12

0.1mFC13

0.1mFC14

0.1mFC15

0.1mFC16

Vcc714U1

Vcc714U2

VccR2R3R4R5R6R7R8R9R10

VccJ510 9

SIP Res.NetworkRN 2

12345678

10 9

BDS*

LS0412U2

Cui Stack Inc. SJ-3504 BDS LS00131211U1

Vcc+C19100mF10V

R11LS00U11098

C20TBD

1234

Power Input