1213DCO028

03.02.99

H.Carduner

VORTEC CONNECTOR

AIR COOLING

/ 0,2

2017
/SSD,COOLING

Indice

ECOLE DES MINES  4 rue Alfred Kastler

La Chantrerie 44070 NANTES Cedex 03

  Tel 51 85 81 00 -Fax 51 85 84 79

Dessine

DateSCRM

 IN2P3,EMN

UNIVERSITE

SUBATECH

QEch.DessModifications

Date

PROTECTION :

RUGOSITE

GENERALE

TOLERANCES

GENERALES

MATIERE :

TRAITEMENT :

BASE DE DONNEES :

NOTA :

- CASSER LES ANGLES VIFS

NO SHARP ANGLES

A91,24 Trous

71044 HOLES

 7A - A

70667078

502514

45