1213DCO140

20/6/02

G.Guilloux

AIR DISTRIBUTER

AIR COOLING

3,2 0,1

2017
/SSD,ETUDSTAR

Indice

ECOLE DES MINES  4 rue Alfred Kastler

La Chantrerie 44070 NANTES Cedex 03

  Tel 51 85 81 00 -Fax 51 85 84 79

Dessine

DateSCRM

 IN2P3,EMN

UNIVERSITE

SUBATECH

QEch.DessModifications

Date

PROTECTION :

RUGOSITE

GENERALE

TOLERANCES

GENERALES

MATIERE :

TRAITEMENT :

BASE DE DONNEES :

6 MALE CONNECTORS

 12 AIR PIPE

7064

150

76262616R3R10R7R3R7R10

98

MAIN AIR PIPE

COUPE AA

A

60

72

6* HOLES G1/2"

6 * G 1/2"

SUPPORT AIR DISTRIBUTER