1A243DET135

15.5.02

G.Guilloux

gginversion bride

17.6.02

AIR FLOW SUPPORT

AIR FLOW WAY

3,2 0,1

2017A

/ANODISATION
SSD,ETUDSTAR

Indice

ECOLE DES MINES  4 rue Alfred Kastler

La Chantrerie 44070 NANTES Cedex 03

  Tel 51 85 81 00 -Fax 51 85 84 79

Dessine

DateSCRM

 IN2P3,EMN

UNIVERSITE

SUBATECH

QEch.DessModifications

Date

PROTECTION :

RUGOSITE

GENERALE

TOLERANCES

GENERALES

MATIERE :

TRAITEMENT :

BASE DE DONNEES :

R278

6 TROUS

 3,2 AVEC LAMAGE
SUR 47

B

 40 54COUPE BB

5

90PROFONDEUR DU LAMAGE ADAPTEE AUX VIS
DE FACON A NOYER LA TETE

R3015306 M3 DEBOUCHANT SUR

 47

2020

3 M3 DEBOUCHANT

7,5

=A

R274

R278

10

56,00

COUPE AA

35

4,00

R2PASSAGE GRILLE ET

"SHIELDING"