A243DET136

30/5/02

G.Guilloux

GGNOUVEAU DESIGN

24/6/02

ABRACKET OF LADDER

SUMMER TEST / ONE LADDER

3,2 0,1

2017
/SSD,ETUDSTAR

Indice

ECOLE DES MINES  4 rue Alfred Kastler

La Chantrerie 44070 NANTES Cedex 03

  Tel 51 85 81 00 -Fax 51 85 84 79

Dessine

DateSCRM

 IN2P3,EMN

UNIVERSITE

SUBATECH

QEch.DessModifications

Date

PROTECTION :

RUGOSITE

GENERALE

TOLERANCES

GENERALES

MATIERE :

TRAITEMENT :

BASE DE DONNEES :
20

10

2*M6

3

3

R6

R6

R3R3

R6

R6

R3

12*

R10

A

106H7 4,5 debouchant

 4,5 debouchant

R5

R3

* A AJUSTER SUR ROTULE PLASTIQUE

34,5
114111

28

151

R6,00

71914464,5

161628

10,0

103212 9,6

R10,0

R3,0

3

COUPE AA

1417

M6

CASSER TOUS LES ANGLES VIFS

NO SHARP ANGLES