1243DET141

24/6/02

G.Guilloux

POSITIONING LADDER WITH SAFE

SUMMER TEST/ONE LADDER

3,2 0,1

2017 et delrin

/SSD,ETUDSTAR

Indice

ECOLE DES MINES  4 rue Alfred Kastler

La Chantrerie 44070 NANTES Cedex 03

  Tel 51 85 81 00 -Fax 51 85 84 79

Dessine

DateSCRM

 IN2P3,EMN

UNIVERSITE

SUBATECH

QEch.DessModifications

Date

PROTECTION :

RUGOSITE

GENERALE

TOLERANCES

GENERALES

MATIERE :

TRAITEMENT :

BASE DE DONNEES :

1612EPAISSEUR : 4,5

RONDELLE DE BLOCAGE

10

50

4M5

57M5,00

5,00

7,00

82

1,62

90

13,00

64,00
48,00

AXE DE GUIDAGE

delrin

PLAQUETTE SUPPORT GUIDAGE