0.5A243DET143

27/6/02

G.Guilloux

ggnew design

16.07.02

AREADOUT BOARD BOX LAYOUT

AIR COOLING

/SSD,ETUDSTAR

Indice

ECOLE DES MINES  4 rue Alfred Kastler

La Chantrerie 44070 NANTES Cedex 03

  Tel 51 85 81 00 -Fax 51 85 84 79

Dessine

DateSCRM

 IN2P3,EMN

UNIVERSITE

SUBATECH

QEch.DessModifications

Date

PROTECTION :

RUGOSITE

GENERALE

TOLERANCES

GENERALES

MATIERE :

TRAITEMENT :

BASE DE DONNEES :

175

2751056

209SVTRDO

SSDRDO

ALUMINIUM BOX

Q240DET147

SSD READOUT CARD

EPOXY PLATE
ALUMINIUM BOX COLUMNS
READOUT BOARD COLUMNS

BRASS MANUFACTURED
"BANJO" AIR CONNECTOR

360� rotation

LEGRIS MANUFACTURED