/A243DET114

3/5/01

G.Guilloux

gg74,5 entraxe mires

31.5.01

APOSITIONNEMENT DES MODULES

ASSEMBLAGE LADDER

/SSD,ETUDSTAR

Indice

ECOLE DES MINES  4 rue Alfred Kastler

La Chantrerie 44070 NANTES Cedex 03

  Tel 51 85 81 00 -Fax 51 85 84 79

Dessine

DateSCRM
 IN2P3,EMN

UNIVERSITE

SUBATECH

QEch.DessModifications

Date

PROTECTION :

RUGOSITE

GENERALE

TOLERANCES

GENERALES

MATIERE :

TRAITEMENT :

BASE DE DONNEES :

0,200

0,200

0,005

0,020

74,5 ENTRAXE MIRES

180,500

224,000

267,500

311,000
354,500

398,000

441,500

485,000

528,500
572,000

615,500

659,000

702,500

746,000

789,500
833,000

1013,500

COTE 1 (REFERENCE)

COTE 2

74,5

12345678910111213141516