Analog out (1 x BNC)

CTB 0.1.1 LG

LG October 16, 1998

0.1.1.1 PMT 0.1.1.2 PMT Base

0.1.1.3 LED

light

0.1.1.1 PMT 0.1.1.2 PMT Base

0.1.1.3 LED

light

LED pulser

LED pulser

HV

HV

2 scintillator / PMT / Bases assemblies per CTB tray, 120 CTB trays

Analog out (1 x BNC)

0.1.1.4 scintillator

0.1.1.4 scintillator

light

light charged particle tracks

charged particle tracks