CTB Detector

System

MWC Detector

System

ZDC Detector System

Data Storage and Manipulation Boards:

DSM Boards

Trigger Control Unit: TCU

Trigger Level 0

1 μs

Trigger Level 1

100 μs

Trigger Level 2

10 ms

EMC Detector System

Trigger detector data

Course Pixel Array Trigger Data

L2 aborts/accepts

L1/L2 aborts/accepts

Detector/DAQ Busy

RHIC Strobe

Trigger/abort/accept

Run Control

Run Control Run Control

TDI/DAQ

RC Configuration

RC Configuration

STAR Trigger