STAR Trigger: Hardware OverviewKrista Marks - 10/15/98

CTBHVCTBFE(TRAY)Patch PanelAnalog "HIT" Data(PMT Output)15 (LEMO)Trigger LEDsto/fromeach CDB

CDB

CDB

CDB

CDB

CDB15 (LEMO)

120 TRAYS-240 PMT16 boards

MWC RCVR

DSM

DSM

MWC RCVR

MWCZDC6 Boards

Trigger Crate #1Trigger Crate #3

DSM

DSM

DSM16 boardsTrigger Crate #2

TCUTrigger Crate #4

CTB/MWC = 5 DSMEMC = 2(?) DSM1 Final DSM EMCFE1200 @10 Bits Each

DSMEMCHV

15 Boards15 Boards

AdditionalEMC DSM Boardsand Crates??

Special Triggers24OpticalLINKS

20 BitseachABDB384 BoardsMWCPWR

Hit DataPWR, Vth, Vtest(LVDS)

SectorControlBoard

MWCFE384 Boards

20 bits eachTrigger Crates #??8 Boards

2 Boards