ZCal

Barrel EM Calorimeter

Endcap Calorimeter

Magnet

Coils

TPC Endcap & MWPC

ZCal

FTPCs

Vertex Position Dete ctors

Central Trigger Barrel or TOF

Time Projection Chamber

Silicon Vertex Tracker

RICH