-6 -4 -2 0 2 4 6 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 hpx Nent = 256 Mean = -0.1562 RMS = 0.7441

Mean Difference Distribution

Mean difference

-6 -4 -2 0 2 4 6 0

20

40

60

80

100

120 hp2 Nent = 256 Mean = 0.04151 RMS = 0.2021

Sigma Difference

Sigma difference

Channel

0 50 100 150 200 250

Mean Shift

-6

-4

-2

0

2

4

6 hr Nent = 0 Mean x = 0 Mean y = 0 RMS x = 0 RMS y = 0

CTB ped shifts (detsON[2243024]-detsON[2240017]) hr