PMT CTB?

17 x CDB 17 x DIB DSMI

DSM DSM DSM DSM

DSMI DSMI DSMI TCUI

TCU

PDC

TCD

cable driver special triggers

RCF RCC RHIC strobe from pulse gen.

STAR Trigger System Test 1999 Diagram

LG June 24, 1999

MWC FEE MWC SCB MWC REC DIB

TCD cable driver crate 1

crate 2

crate 3