Tokens to TCUInformation FIFOs 1 - 3TCU Configuration DataHalt Status

Number of TokensToken FlowConfigurationToken to DAQData to DAQToken Return fromDAQHardwareConfigurationE. G. Judd 03/20/98

Run Control

Status

Token to DAQData to DAQToken Return

Tokens for TCU1.0L1_IO1.1L1_Hardware_Config1.2L1_Software_Config1.4L1_Hardware_Interface1.3L1_Token_Manager1.5L1_Event_Builder1.6L1_TDIL1_IO_RcvL1_IO_StatusL1_IO_Error

Errors

ErrorsL1_TCU_Halt_MonitorL1_TCU_Read_EventsL1_TCU_TokenL1_TCU_Read_HistoryL1_TCU_Config

ErrorsErrors