Detector and DAQ Busyto DAQSTAR TRIGGER L. Greiner 8/94Operation Control

Trigger Level 0

Trigger Level 0Trigger Level 1Trigger Level 2

Trigger detectordataRHIC StrobeTrigger Status Info.Detector SubsystemControl/Data WordsTrigger detectordata

CTB DetectorSystemVTC DetectorSystem

1 �s100�s10 ms

Level 1Abort and Accepts

Level 2Abort andAccepts

Detector Subsystem Control/Data WordsNew Detectors

VPD DetectorSystemMWC DetectorSystemEMCalorimeterRHICStrobeOperationControl

Operation Control

Results fromLevel 0 Hardware AnalysisLevel 0 Trigger Information Trigger Level 0:Data Storage andManipulation Boards:DSM BoardsTrigger Control Unit(TCU)