2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Sector

2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Sector

2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Sector

2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Sector

2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Sector

2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Sector

2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Sector

2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Sector

2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Sector

2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Sector

2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Sector

2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Sector

2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Sector

2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Sector

2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Sector

2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Sector

2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Sector

2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Sector

2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Sector

2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Sector

2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Sector

2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Sector

2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Sector

2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2160 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Sector