-1.4

-1.2 -1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 h^Z_{30} h^Z_{40}

DØ Run Ia e+μ 95Ψ CL limits (1995)

DØ Run Ia ν 95Ψ CL limits

DØ Run Ib electron PRELIMINARY 95Ψ CL limits

CDF Run Ia e+μ 95Ψ CL limits (1995)

CDF Run Ia+Ib e+μ (67 pb^{-1}) PRELIMINARY 95Ψ CL limits (1995)

L3 95Ψ CL limits (1995)

DØ Run Ia 95Ψ CL e+μ+ν limits

Unitarity limits

SM

Λ_{FF} = 500 GeV