Wed Sep 2 11:23:04 2009 GEM, kV Δ 0.2 0.21 0.22 0.23 0.24

Gas Gain

310

410

GEM, kV Δ Gas Gain vs

at room Temperature 2 Gas Neon/0.1% H

29.9 psi

P = 15.1 psi

60.48 psi

46.38 psi 80.28 psi 100.04 psi